التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

غير متوفر

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

SG350XG

2.2.0.x

وصف المشكلة

لا يقوم تطبيق الشبكة الذكية (SNA) بإصدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بشكل صحيح عند تركها مفتوحة لفترة طويلة من الوقت مثل تركها قيد التشغيل طوال الليل مما يتسبب في تجميد مستعرض الويب بسبب عدم وجود ذاكرة وصول عشوائي (RAM).

الحالة الحالية

لا يوجد حل بديل معروف.