التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

غير متوفر

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

SG350XG

2.2.0.x

وصف المشكلة

عند تحديد أجهزة متعددة يتم عليها ترقية أجهزة إعادة التشغيل وفحصها بعد خانة الاختيار تنزيل عبر تطبيق الشبكة الذكي (SNA)، تظهر مطالبة النجاح حتى قبل إكمال العملية على جميع الأجهزة.

الحالة الحالية

لا يوجد حل بديل معروف.