التاريخ المحدد

23 مايو 2017

تاريخ الحل

غير متوفر

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

SG350XG

2.2.0.x

وصف المشكلة

عند تحديد نطاق زمني لعملية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) والنطاق الزمني لا يتضمن الساعة (00:00) كوقت نشط، تظهر قيم إستهلاك التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت للساعات والأيام والأسابيع 0 حتى عندما يكون هناك إستهلاك خلال الفترة المعروضة. الوقت بالدقائق يعرض القيم الصحيحة.

الحالة الحالية

لا يوجد حل بديل معروف.