التاريخ المحدد

29 مايو 2015

تاريخ الحل

16 يونيو، 2017 م

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

وصف المشكلة

عندما يكون التحكم في التدفق متاحا على تجميع الارتباطات (LAG) عبر الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول، لا تضيء مصابيح المنفذ حتى عندما يكون الارتباط قيد التشغيل.

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى الإصدار 2.2.0.63 من البرنامج الثابت أو إصدار أحدث. للحصول على مساعدة في هذا الصدد، انقر فوق ترقية البرامج الثابتة على محول ما. إذا لم تكن بحاجة إلى إرشادات، فيمكنك الانتقال مباشرة إلى صفحة تنزيلات SG350XG.

ملاحظة: هذه هي صفحة الطراز الذي يحتوي على 48 منفذا، ولكن يجب أن تعمل مع أي من محولات SG350XG. إذا كنت تفضل الذهاب إلى النموذج المحدد، فانتقل إلى Cisco. انقر فوق زر القائمة، وحدد الدعم والتنزيلات، وأدخل اسم الجهاز. ستظهر القائمة المنسدلة كل رقم منفذ ونموذج متاح . حدد الجهاز الذي تمتلكه. في الصفحة الخاصة بالمنتج، حدد التنزيلات.