التاريخ المحدد

19 أغسطس، 2016 م

تاريخ الحل

5 يونيو، 2017 م

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

وصف المشكلة

يفشل عرض مخطط شبكة تطبيق الشبكة الذكي (SNA) على محول ما عند تسجيل الدخول باستخدام عنوان IPv6 باستخدام مستعرض Microsoft Edge على نظام التشغيل Windows 10.

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى إصدار البرنامج الثابت 2.3.0.130. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.