التاريخ المحدد

19 يناير، 2016 م

تاريخ الحل

5 يونيو، 2017 م

المنتج المتأثر

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

ثابت في

SG350XG

2.0.x

2.3.0.130

وصف المشكلة

إذا تم تمكين كل من بروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) وبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) على منفذ محول وقمت بتعطيل واحد منهم، فقد يفشل البروتوكول المتبقي على تفاوض التزويد بالطاقة عبر الإيثرنت (PoE).

قرار

يتم إصلاح هذه المشكلة عند الترقية إلى إصدار البرنامج الثابت 2.3.0.130. للترقية، انقر هنا للحصول على تعليمات.