الهدف

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية عرض حالة الوحدة النمطية الضوئية على المحول لديك من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

المقدمة

تتيح لك محولات Cisco من فئة الشركات الصغيرة توصيل جهاز إرسال/إستقبال صغير قابل للتوصيل (SFP) في الوحدات الضوئية الخاصة بهم لتوصيل كبلات الألياف الضوئية. بمجرد توصيل جهاز الإرسال والاستقبال وكابل الألياف الضوئية بشكل صحيح في الوحدة الضوئية للمحول، يجب أن تكون قادرا على عرض المعلومات الحالية للاتصال البصري، والتي تساعدك على إدارة هذا الاتصال. أيضا، في حالة حدوث فشل، يمكنك أستكشاف أخطاء هذا الاتصال وإصلاحها باستخدام معلومات حالة الوحدة النمطية الضوئية.

أجهزة الإرسال والاستقبال التالية طراز GE SFP (بسرعة 1000 ميجابت في الثانية) مدعومة:

- جهاز الإرسال والاستقبال MGBBX1: جهاز الإرسال والاستقبال 1000BASE-BX-20U SFP، لألياف أحادية الوضع، طول موجي 1310 نانومتر، يدعم ما يصل إلى 40 كم.

- جهاز إرسال/إستقبال MGBLH1: جهاز إرسال/إستقبال 1000BASE-LH SFP، لألياف أحادية الوضع، طول موجي 1310 نانومتر، يدعم ما يصل إلى 40 كم.

- جهاز إرسال/إستقبال MGBLX1: جهاز إرسال/إستقبال 1000BASE-LX SFP، لألياف أحادية الوضع، طول موجي 1310 نانومتر، يدعم ما يصل إلى 10 كم.

- جهاز الإرسال والاستقبال MGBSX1:1000BASE-SX SFP، للألياف متعددة الأوضاع، طول الموجة 850 نانومتر، يدعم ما يصل إلى 550 مترا.

- جهاز الإرسال والاستقبال MGBT1: جهاز الإرسال والاستقبال 1000BASE-T SFP للفئة 5 من الأسلاك النحاسية، يدعم ما يصل إلى 100 متر.

أجهزة الإرسال والاستقبال التالية طراز XG SFP+ (بسرعة 10000 ميجابت في الثانية) مدعومة:

- Cisco SFP-10GSR

- Cisco SFP-10GLRM

- Cisco SFP-10GLR

يتم دعم الكابلات الخاملة التالية طراز XG أو الكابلات المزدوجة المحور / الموصلات النحاسية المباشرة (Twinax /DAC):

- Cisco SFP-H10GCU1m

- Cisco SFP-H10GCU3m

- Cisco SFP-H10GCU5m

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- Sx350 | 2.2.8.04 (تنزيل الأحدث)

- SG350X | 2.2.8.04 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X | 2.2.8.04 (تنزيل الأحدث)

عرض حالة الوحدة النمطية الضوئية للمحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أستخدم الأمر show fiber-ports-optical-transceiver من خلال إدخال ما يلي:

SG350X#show fiber-ports optical-transceiver[interface interface-id]

- interface-id - (إختياري) حدد معرف منفذ إيثرنت.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام واجهة TE1/0/3.

يعرض جدول حالة الوحدة النمطية الضوئية المعلومات التالية:

- المنفذ - رقم المنفذ الذي يتم توصيل SFP عليه.

- درجة الحرارة (بالدرجات المئوية) التي تعمل بها أجهزة الإرسال والاستقبال.

- الجهد الكهربي - الجهد الكهربي لتشغيل أجهزة SFP.

- الحالي - الاستهلاك الحالي لأجهزة SFP.

- طاقة الإخراج - الطاقة الضوئية المرسلة.

- طاقة الإدخال - الطاقة الضوئية المستلمة.

- لوس أنجلوس يشير فقد الإشارة (LOS) إلى فقدان إشارة SFP محلية. القيم المحتملة هي نعم، لا، أو n/a.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام الإصدار التفصيلي على هذا النحو، يتم عرض جميع منافذ SFP.

لقد قمت الآن بعرض حالة الوحدة النمطية الضوئية للمحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).