الهدف

يتيح لك عرض إستهلاك الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) والإحصاءات التاريخية للجهاز أو الواجهة إمكانية تعقب متوسط إستهلاك الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) وحسابه وكذلك معدلات توفير الوقت الإضافي للجهاز أو المنفذ. ويعد ذلك مفيدا للغاية لفحص سلوك التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) وتصحيح أخطائه نظرا لسهولة رصد هذا الإتجاه.

يتم أخذ قراءات إستهلاك التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت كل 60 ثانية ويمكن عرض المعلومات لما يلي:

- آخر ساعة — تحسب كل 60 ثانية

- اليوم الأخير - 24 عينة (عينة كل ساعة)

- الأسبوع الماضي - 7 عينات (عينة كل يوم واحد)

- السنة الماضية - 52 عينة (عينة كل أسبوع)

يمكنك عرض معلومات إستهلاك تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) إما لكل منفذ أو لكل جهاز بشكل عام.

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية عرض إحصائيات تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) ومعدلات توفير الطاقة للمحولات المدارة من السلسلة 350X و 550X.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.2.5.68

عرض إحصائيات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

عرض إحصائيات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت لكل جهاز

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول واختر إدارة المنافذ > PoE > Statistics.

الخطوة 2. إذا كان جهازك ينتمي إلى مكدس، فأختر الوحدة بالنقر فوق القائمة المنسدلة "وحدة" الخاصة بالواجهة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الوحدة 1.

الخطوة 3. تأكدت ثبتت الميناء إلى التقصير يثبت كل ميناء. سيمكنك هذا من عرض إحصائيات الجهاز ككل.

الخطوة 4. انقر فوق زر إختيار لمعدل التحديث. سيؤدي ذلك إلى تمكين الصفحة من التحديث استنادا إلى الفاصل الزمني الذي حددته.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 30 ثانية.

سيتم عرض المعلومات التالية:

محفوظات الاستهلاك

- متوسط الاستهلاك خلال الساعة الأخيرة — متوسط جميع قراءات إستهلاك الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في الساعة الأخيرة.

- متوسط الاستهلاك خلال اليوم الأخير — متوسط جميع قراءات إستهلاك الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في اليوم الأخير.

- متوسط الاستهلاك خلال الأسبوع الماضي — متوسط جميع قراءات إستهلاك الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في الأسبوع الماضي.

عدادات حدث PoE

- عداد الحمل الزائد — عدد حالات الحمل الزائد التي تم الكشف عنها.

- عداد قصير — عدد الحالات القصيرة التي تم الكشف عنها.

- العداد المرفوض — عدد الحالات المرفوضة التي تم الكشف عنها.

- عداد غير موجود — عدد الحالات غير الموجودة التي تم الكشف عنها.

- عداد توقيع غير صالح — عدد حالات التوقيع غير الصالحة التي تم الكشف عنها.

عرض أمر الشراءE الإحصائيات لكل منفذ

الخطوة 1. انقر فوق القائمة المنسدلة Port واختر المنفذ المحدد الذي تريد عرضه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE7.

الخطوة 2. انقر فوق زر إختيار لمعدل التحديث. سيؤدي ذلك إلى تمكين الصفحة من التحديث استنادا إلى الفاصل الزمني الذي حددته.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 60 ثانية.

سيتم عرض المعلومات التالية للمنفذ المختار:

محفوظات الاستهلاك

- متوسط الاستهلاك خلال الساعة الأخيرة - متوسط جميع قراءات إستهلاك الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في الساعة الأخيرة.

- متوسط الاستهلاك خلال اليوم الأخير - متوسط جميع قراءات إستهلاك الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في اليوم الأخير.

- متوسط الاستهلاك خلال الأسبوع الماضي - متوسط جميع قراءات إستهلاك الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في الأسبوع الماضي.

عدادات حدث PoE

- عداد التحميل الزائد - عدد حالات التحميل الزائد التي تم الكشف عنها.

- عدد قصير من الحالات القصيرة المكتشفة.

- تم الكشف عن العدد العكسي المرفوض للشروط المرفوضة.

- عدد الحالات التي تم الكشف عنها في حالة عدم وجود العداد.

- عداد توقيع غير صالح - عدد حالات التوقيع غير الصحيحة التي تم الكشف عنها.

يمكن تنفيذ الإجراءات التالية في صفحة الإحصائيات:

- مسح عدادات الأحداث — مسح عدادات الأحداث المعروضة وتمكين العدادات من البدء من الصفر.

- عرض جميع إحصائيات الواجهات — يعمل على إعادة توجيهك إلى جدول إحصائيات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، الذي يعرض جميع الإحصائيات الواردة أعلاه لجميع الواجهات في الجهاز.

- عرض الرسم البياني لمحفوظات الواجهة — يعرض العدادات بتنسيق الرسم البياني. أنت يستطيع أخترت لاسلكي زر للفسحة بين دعامتين الوقت أن يرى الإتجاه بناء على التالي:

- الساعة الأخيرة

- اليوم الأخير

- الأسبوع الماضي

- العام الماضي

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الساعة الأخيرة.

- تحديث — تحديث العدادات المعروضة يدويا.

عرض معدلات توفير الطاقة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول واختر الحالة والإحصائيات > الصحة والطاقة.

سيتم عرض معلومات توفير الطاقة التالية:

- شبكة إيثرنت صديقة للبيئة الحالية وتوفير طاقة المنافذ — الكمية الحالية لتوفير الطاقة على جميع المنافذ الموجودة على الجهاز.

- شبكة إيثرنت خضراء تراكمية وتوفير طاقة المنافذ — وهو المبلغ التراكمي لتوفير الطاقة في جميع المنافذ منذ تشغيل الجهاز.

- إيثرنت أخضر سنوي متوقع ومعدلات توفير الطاقة في المنافذ - عرض مقدار الطاقة التي سيتم حفظها على الجهاز في غضون أسبوع واحد. يتم حساب هذه القيمة استنادا إلى معدلات التوفير التي حدثت خلال الأسبوع السابق.

- معدلات توفير الطاقة الحالية التي تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — الكمية الحالية من طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المحفوظة على المنافذ التي تحتوي على أجهزة تعمل بالطاقة (PD) متصلة بها والتي لا تعمل تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) عليها بسبب ميزة النطاق الزمني.

- معدلات توفير الطاقة المتراكمة التي تعمل بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — المبلغ التراكمي للطاقة التي تعمل بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) منذ تشغيل الجهاز، مقدار طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المحفوظة على المنافذ التي تحتوي على نقاط وصول (PD) متصلة بها والتي لا تعمل بها تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) بسبب ميزة النطاق الزمني.

- معدلات توفير الطاقة السنوية المتوقعة التي تعمل بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — الكمية المتوقعة سنويا من طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) منذ تشغيل الجهاز، ومقدار الطاقة الذي يتم توفيره عبر شبكة إيثرنت (PoE) على المنافذ التي تحتوي على أنظمة توزيع بيانات (PD) متصلة بها والتي لا تعمل بها تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) بسبب ميزة النطاق الزمني. يستند هذا التوقع إلى معدلات التوفير خلال الأسبوع السابق.

يجب عليك الآن عرض إحصائيات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) والتوفير في الطاقة بنجاح على المحول لديك.