الهدف

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات المكدس على المحول لديك. تتم بعد ذلك إدارة المحولات المجمعة بشكل جماعي كجهاز منطقي واحد. في بعض الحالات، يمكن أن تصبح منافذ المكدس أعضاء في مكدس من مجموعات تجميع الارتباطات (LAGs) التي تزيد من عرض النطاق الترددي لواجهات المكدس.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة أدناه، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة .

لمزيد من التفاصيل حول التجميع، انقر هنا لعرض المقالة - ما هو التراص؟

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350X Series

إصدار البرامج

- 2.2.5.68

تكوين إعدادات المكدس على محول ما

توصيل المحولات

الخطوة 1. حدد المكدس الذي تريد تكوينه. الخيارات هي:

- السلسلة - يتم توصيل كل وحدة بوحدة مجاورة، ولكن لا يوجد توصيل كابل بين الوحدة الأولى والأخيرة. توضح الصورة أدناه مخطط سلسلة لمكدس مكون من أربع وحدات:

- حلقة — كل وحدة متصلة بوحدة مجاورة. الوحدة الأخيرة متصلة بالوحدة الأولى. توضح الصورة أدناه طبولوجيا حلقية لمكدس مكون من أربع وحدات:

الخطوة 2. قم بتوصيل أحد طرفي التصميم الصغير القابل للتوصيل (SFP) في منفذ SFP+ أو XG3 أو XG4 الخاص بالمحول لديك.

في هذا مثال، ربطت الكبل إلى XG3 ميناء من المفتاح. كما يمكن تكديس المحولات باستخدام كبلات إيثرنت تقليدية على منافذ xg1 و xg2. يتشابه الأداء المتوفر في النطاقات القصيرة، ومع ذلك بالنسبة للكابلات التي تعمل لمدة أطول من 100 متر، توفر أجهزة SFP زمن وصول أقل وموثوقية أكبر.

الخطوة 3. قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل SFP+ في منفذ SFP+ أو XG3 أو XG4 الخاص بالمحول لديك.

في هذا مثال، ربطت الكبل إلى XG3 ميناء من المفتاح.

الخطوة 4. كرر الخطوات من 2 إلى 3 إلى المحولات المتبقية.

يجب أن تكون قد وصلت محولاتك الآن وفقا لطبقتك المطلوبة.

تكوين إعدادات المكدس على المحول النشط

عملية التحديد النشطة

يتم تحديد الوحدة النشطة من الوحدات التي تم تمكينها ل Active (1 أو 2). وتؤخذ عوامل إختيار الوحدة النشطة في الاعتبار في الأولوية التالية:

- وقت تشغيل النظام — وقت تبادل الوحدات النشطة الممكنة، والذي يتم قياسه في أجزاء من 10 دقائق. يتم تحديد الوحدة ذات العدد الأعلى من المقاطع. إذا كانت كلتا الوحدتين تحتوي على نفس عدد الأجزاء الزمنية، وتم تعيين معرف الوحدة لإحدى الوحدات يدويا بينما تم تعيين معرف وحدة الأخرى تلقائيا، فإنه يتم تحديد الوحدة التي تحتوي على معرف الوحدة المحدد يدويا، وإلا فإنه يتم تحديد الوحدة التي تحتوي على أقل معرف وحدة. إذا كانت كل من معرفات الوحدات متطابقة، يتم إختيار الوحدة ذات عنوان MAC الأدنى.

يتم الاحتفاظ بوقت التشغيل للوحدة الاحتياطية عند تحديده كنشاط في عملية تجاوز فشل المحول.

- معرف الوحدة — إذا كانت كلتا الوحدتين لهما نفس عدد الأجزاء الزمنية، فإنه يتم تحديد الوحدة ذات معرف الوحدة الأدنى.

- عنوان MAC — إذا كانت معرفات الوحدتين متماثلتين، فإنه يتم إختيار الوحدة ذات عنوان MAC الأدنى.

لكي يعمل المكدس، يجب أن يحتوي على وحدة نشطة. تتولى الوحدة النشطة الدور النشط. يجب أن يحتوي المكدس على الوحدة 1 و/أو الوحدة 2 بعد عملية تحديد المحول النشط. وإلا، يتم إيقاف تشغيل المكدس وجميع وحداته بشكل جزئي، ليس كإيقاف تشغيل كامل، ولكن مع إيقاف إمكانات مرور البيانات.

اتبع هذه الخطوات لتكوين إعدادات المكدس على المحول النشط:

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك ثم أختر إدارة > إدارة المكدس.

بدلا من ذلك، يمكنك النقر فوق خيار إدارة المكدس ضمن "الإعداد الأولي" في صفحة البدء.

الخطوة 2. انقر على خيار لوضع التراص. الخيارات هي:

- التجميع الأصلي — المحول هو جزء من مكدس تكون فيه جميع الوحدات من النوع نفسه.

- التجميع المختلط — المحول جزء من مكدس يمكن أن يتكون من أنواع مختلطة من أجهزة Sx350 أو أنواع مختلطة من أجهزة Sx550، لكن ليس من خليط من أجهزة Sx350 و Sx550.

في هذا المثال، يتم إختيار التجميع المختلط.

يعرض مخطط المكدس ما إذا كانت طبولوجيا المكدس سلسلة أو حلقة. في هذا المثال، المخطط هو سلسلة.

يعرض محول المكدس النشط معرف وحدة الوحدة للوحدة النشطة للمكدس. في هذا المثال، المحول الذي يتم تكوينه (الوحدة 1) هو المحول النشط للمكدس.

الخطوة 3. انقر على منفذين على الأقل للتهيئة كمنافذ تجميع. تضمنت الميناء أن يكون ربطت إلى الآخر مفتاح.

في هذا المثال، يتم إختيار XG3 و XG4.

الخطوة 4. أختر معرف وحدة من القائمة المنسدلة أو أختر "تلقائي" لتعيين معرف الوحدة بواسطة النظام.

في هذا المثال، يتم إختيار 1.

تعرض سرعة اتصال الوحدة x stack سرعة اتصال المكدس.

الخطوة 5. طقطقة يطبق ويreboot.

الخطوة 6. طقطقة ok، ما إن يطلب بالرسالة المنبثقة. يتم نسخ الإعدادات إلى ملف التكوين الجاري تشغيله وإعادة تمهيد المكدس.

الخطوة 7. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك.

أنت كنت ستطلب أن يشكل كلمة جديد لحماية جيد من شبكتك.

الخطوة 8. دخلت المستعمل كلمة من المفتاح في القديم كلمة مجال.

الخطوة 9. أدخل كلمة المرور الجديدة في حقلي كلمة المرور الجديدة وتأكيد كلمة المرور.

خطوة 10. (إختياري) فحصت ال disable كلمة تعقيد فرض صندوق أن يتجاوز الكلمة قوة متطلب.

لمعرفة كيفية تكوين ميزة أمان قوة كلمة المرور للمحول، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 11. انقر فوق تطبيق لتطبيق التكوين.

الخطوة 12. أختر إدارة > إدارة المكدس.

يجب أن يعرض المحول الإعدادات التي تم تكوينها على المحول النشط.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات المكدس للوحدة النشطة.

تكوين إعدادات المكدس على محول الاستعداد أو العضو

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك ثم أختر إدارة > إدارة المكدس.

بدلا من ذلك، يمكنك النقر فوق خيار إدارة المكدس ضمن "الإعداد الأولي" في صفحة البدء.

الخطوة 2. انقر على خيار لوضع التراص. الخيارات هي:

- التجميع الأصلي — المحول هو جزء من مكدس تكون فيه جميع الوحدات من النوع نفسه.

- التجميع المختلط — المحول جزء من مكدس يمكن أن يتكون من أنواع مختلطة من أجهزة Sx350 أو أنواع مختلطة من أجهزة Sx550، لكن ليس من خليط من أجهزة Sx350 و Sx550.

في هذا المثال، يتم إختيار التجميع المختلط.

يعرض مخطط المكدس ما إذا كانت طبولوجيا المكدس سلسلة أو حلقة.

يعرض المكدس النشط معرف وحدة الوحدة للوحدة النشطة للمكدس.

الخطوة 3. انقر على منفذين على الأقل للتهيئة كمنافذ تجميع. تضمنت الميناء أن يكون ربطت إلى الآخر مفتاح.

في هذا المثال، يتم إختيار XG3 و XG4.

الخطوة 4. أختر معرف وحدة من القائمة المنسدلة أو أختر "تلقائي" لتعيين معرف الوحدة بواسطة النظام.

في هذا المثال، يتم إختيار "تلقائي".

تعرض سرعة اتصال الوحدة x stack سرعة اتصال المكدس.

الخطوة 5. طقطقة يطبق ويreboot.

الخطوة 6. طقطقة ok، ما إن يطلب بالرسالة المنبثقة.

سيقوم المحول بإعادة التمهيد وتطبيق إعدادات التكوين.

الخطوة 7. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول النشط ثم أختر إدارة > إدارة المكدس.

يجب أن تعرض صفحة إدارة المكدس الخاصة بالمحول النشط المحول الذي تم تكوينه.

الخطوة 8. انقر على المحول الاحتياطي للتحقق من الإعدادات التي تم تكوينها. يجب أن تعرض المنافذ التي تم تكوينها منفذ التجميع ورموز اتصال المكدس النشط.

الخطوة 9. كرر الخطوات من 1 إلى 8 لتكوين وحدات الأعضاء.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات المكدس على المحولات لديك.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco