الهدف

تتيح لك ميزة التجميع المختلط من سلسلة Cisco 350X و 550X إمكانية تجميع مجموعة من أجهزة SG350X و SG350XG و SX550X و SG550XG معا، مما يتيح لك إستخدام الميزات المدعومة لجميع الأجهزة في المكدس.

للانضمام إلى وحدة إلى مكدس هجين، يجب تكوينها أولا في الوضع المختلط. ويتم القيام بذلك من خلال تعيين وضع المكدس على تكديس هجين في صفحة إدارة المكدس، كما هو موضح أدناه.

الهدف من هذا المستند هو عرض مقارنة دعم الميزات بين SG350X و SG350XG و SX550X و SG550XG Stackable Managed Switches.

إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات حول التكوين الفعلي، فراجع هذه المقالة: تكوين إعدادات المكدس على محول SG350X switch.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة أدناه، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350X Series

- SG350XG Series

- Sx550X Series

- SG550XG Series

إصدار البرامج

- 2.2.5.68

تغيير وضع التراص

يتطلب تغيير وضع التجميع إعادة تمهيد النظام والتغيير من الوضع الأصلي إلى الوضع المختلط مسح تكوين الجهاز. قبل التغيير من الوضع الأصلي إلى الوضع المختلط، من المستحسن حفظ ملف التكوين إلى خادم خارجي (على سبيل المثال من خلال TFTP أو HTTP).

التغيير من وضع التجميع المختلط إلى وضع التجميع الأصلي لا يمحو التكوين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تكوين منافذ 2-4 XG الخاصة بوحدات SX350X/SX550X كمنافذ تجميع، وتوصيلها بمنافذ تجميع أجهزة SG350XG/SG550XG.

مجموعة الميزات من Sx350X و SG350XG هي نفسها، وبالمثل مجموعة الميزات من Sx550X و SG550XG هي نفسها. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات في دعم الميزات وأحجام الجدول. لهذه الميزات، يدعم المكدس المختلط المقام الأدنى لهذه الميزات/الجداول. وفيما يلي قائمة بالفروق لكل نوع مكدس هجين، والإعداد المستخدم في كل نوع من أنواع الوحدات وفي المكدس المختلط:

مقارنة دعم الميزات التي تتميز بها الطرازان 550X و 550XG

الميزة

Sx550X

SG550XG

المكدس المختلط

منفذ خارج النطاق (OOB)

غير مدعومة

مدعوم

غير مدعومة

حجم جدول التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC)

16 درجة كلفن

64 درجة كلفن

16 درجة كلفن

الذاكرة الثالثة القابلة للتوجيه إلى المحتوى (TCAM) الخاصة بقائمة التحكم في الوصول (ACL)

3 كيلو - محجوز

2 ك - محجوز

2 ك - محجوز

حجم جدول بروتوكول تحليل العنوان (ARP)

4 كيلو - محجوز

8K - محجوز

4 كيلو - محجوز

الحد الأقصى لتقادم جدول MAC

400

630

400

مقارنة دعم الميزات التي تتميز بها الطرازان 550X و 550XG

الميزة

Sx550X

SG550XG

المكدس المختلط

منفذ OOB

غير مدعومة

مدعوم

غير مدعومة

حجم جدول Mac

16 درجة كلفن

64 درجة كلفن

16 درجة كلفن

ACL TCAM

1 ك - محجوز

2 ك - محجوز

1 ك - محجوز

الموجه TCAM

992 (يؤثر أيضا على الإعداد الافتراضي والأقصى لكل نوع)

7168 (يؤثر أيضا على الإعداد الافتراضي والحد الأقصى لكل نوع)

992 (يؤثر أيضا على الإعداد الافتراضي والأقصى لكل نوع)

حجم جدول ARP

1 ك - محجوز

8K - محجوز

1 ك - محجوز

عدد مجموعات البث المتعدد

2 درجة كلفن

4 درجة كلفن

2 درجة كلفن

الحد الأقصى لعدد واجهات IPv6

106

200

106

الحد الأقصى لعدد الأجهزة المضيفة للإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP)

210

1776

210

الحد الأقصى لبادئة IPv6 في Onlink

200

256

200

الحد الأقصى لتقادم جدول MAC

400

630

400

نفق IPv6 اليدوي/ 6tp4 tunnel/ Intra-Site نفق توجيه بروتوكول توجيه النفق التلقائي (ISATAP)

غير مدعومة

مدعوم

غير مدعومة

تناسق أوضاع وحدة المكدس في المكدس

يجب أن يكون لجميع الوحدات في المكدس وضع وحدة المكدس نفسه.

عند تهيئة المكدس، فإنه يقوم بتشغيل خوارزمية اكتشاف المخطط التي تجمع المعلومات على وحدات المكدس.

بعد تحديد وحدة لتصبح المحول النشط، يمكنها رفض طلب جارتها للانضمام إلى المكدس إذا كان لديها وضع وحدة مكدس غير متناسق. عندما يتم رفض وحدة بسبب وضع وحدة المكدس الخاصة بها، يتم إيقاف تشغيلها بشكل منطقي (لا يمكن للمنافذ إرسال/إستقبال حركة مرور البيانات) ويتم تشغيل جميع مصابيح LED الخاصة بها (النظام والمروحة ومعرفات الوحدة ومنافذ الشبكة ومنافذ المكدس). يتم عرض المعلومات المتعلقة بوضع وحدة المكدس كخطأ SYSLOG في المحول النشط.

لاحظ أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها للوحدة أن تسترد عافيتها من هذه الحالة هي عن طريق فصلها من مصدر الكهرباء ثم توصيلها مرة أخرى. يجب تكوين هذه العملية مسبقا عند قطع اتصال وحدة متأثرة بالمكدس. بعد هذه العملية، يمكن تغيير وضع الوحدة المتأثرة إلى وضع المكدس الحالي ويمكن إعادة ضم الوحدة إلى المكدس.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco