الهدف

المحول Cisco SG350-28P 28-port Gigabit Power over Ethernet (PoE)Managed Switch هو محول مستقل يوفر 24/28 منفذا ل Gigabit Ethernet و 4/28 (منفذان SFP + منفذان Combo) Gigabit Ethernet. وهو يأتي مزودا بمعالج حزمة مدمج بدرجة عالية وعجيل جديد لتطبيقات إيثرنت شركة النقل وتطبيقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع أداء كامل للسرعة السلكية.

يهدف هذا المقال إلى عرض ميزات المحول SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350-28P

إصدار البرامج

- 2.1.0.63

ميزات SG350-28P

ميزات المنتج

- منع جنيح الرابط

- ميزة الدعم التلقائي للكشف عن الوحدات النمطية القابلة للتوصيل (SFP) صغيرة الحجم طراز 100M أو 1000M والتهيئة التلقائية للسرعة الصحيحة.

- يمكن تكوين سرعة منافذ SFP يدويا

- منفذ USB الذي يسمح بما يلي:

- النسخ الاحتياطي لملفات التكوين

- تحميل ملفات تكوين أو صورة جديدة

- جودة الخدمة (QoS)

سياسة الخروج

- قائمة التحكم في الوصول Egress ACL

- 2 معدل 3 ألوان (2R3C)

- مدرب المنفذ/ محلل المنفذ المحول (SPAN)

- 7-جلسة فسحة بين دعامتين

- نسخ التدفق القائم على السياسة

- إدارة المحول

- معدل إخراج واجهة سطر الأوامر (CLI)

- دعم Bonjour IPv6

- أداة مساعدة قائمة على الويب

- بحث

- المعالجات: قائمة التحكم في الوصول (ACL)

- أيقونة حفظ

- Syslog منبثق

- إظهار الدعم الفني

- مراقبة حركة المرور

- الرسم البياني "محفوظات العدادات"

- SFLOW v5

- معالج الحزمة - AlleyCat3: 98DX3235 (GE)، 98DX1235 (FE)

- وحدة معالجة مركزية (CPU) مدمجة - Marvell MSIS /400 ميجاهرتز

- PHY-

- 88E1680 -  ثماني مدمج بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية جهاز إرسال/إستقبال إيثرنت موفر للطاقة

- 88E3680 - جهاز إرسال/إستقبال  مدمج يعمل عبر شبكة إيثرنت بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية وموفر للطاقة

- 88E1543 - دعم المنافذ  مجمعة

- ذاكرة DRAM - سعة 512 ميجابايت (ذاكرة DDR3)

- Flash - بطاقة NAND Flash سعة 256 ميجابايت

- شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) المستندة إلى البروتوكول

- شبكة VLAN المستندة إلى شبكة IP الفرعية

- تم تعطيل تجميع التسجيل بشكل افتراضي

المنافذ

- دعم التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

- 60 واط PoE

- بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) عبر شبكة إيثرنت (PoE) ودعم بروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) (تفاوض الطاقة)

- دعم منفذ PD (PD70224 + PD70211)

- تتيح مجموعة شرائح التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) الجديدة للأجهزة إمكانية العمل كعميل طاقة، فضلا عن طلب إستهلاك معين للطاقة

- تتيح وحدة التحكم في التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت المضمنة في ASIC (AC3) للشبكة سرعة اتصال أسرع بين ASIC للشبكة وشريحة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

- 4 منافذ AF/AT (المنافذ 1-2 و 13-14)

- منفذان مجمعان يتكون من واجهة RJ45 وواجهة Mini-GBIC (SFP) واحدة

- أما باقي المنافذ فهي عبارة عن معدات الإمداد بالطاقة (PSE): AF/AT.

- دعم منفذ PSE: عدد 24 منفذا

- ما يصل إلى 12 منفذا متزامنا مع دعم كامل يبلغ 15.4

- منفذ وحدة التحكم/المحطة الطرفية (RJ45) لإدارة الأجهزة وتصحيح الأخطاء

- بيانات غير متزامنة من ثماني وحدات بت بيانات

- بت إيقاف واحد

- بلا تماثل

- معدل الباود الافتراضي 115200 bps51H4FP1E51H4FP1E

- دعم منفذ USB 2.0

- FAT32 للقراءة/الكتابة

- NTFS للقراءة فقط

الأزرار

- زر إعادة الضبط

مؤشر الدوي

المنافذ

دالة

أسماء دايود باعثة للضوء

سلوك LED

مرجع LED

النظام

النظام

(مؤشر LED مزدوج الألوان)

النظام

أخضر

- قيد الإيقاف -  النظام

- نظام أخضر ثابت -  النظام يعمل وجاهز

- لون أخضر كاتم  إختبار ذاتي للنظام/التمهيد أو الحصول على عنوان IP

كهرمان

- الكهرمان الوامض -  اكتشاف الأجهزة التي فشلت.

منافذ RJ45

الارتباط/القانون والتزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

مؤشر الدوي الأيسر

الارتباط/التصرف

أخضر

- قيد الإيقاف -  لم يتم اكتشاف أي إرتباط

- قيد التشغيل - تم الكشف عن الارتباط

- لون أخضر وامض - بيانات Rx/TX

مؤشر الدوي الأيمن

بو إي

كهرمان

- قيد الإيقاف -  لم يتم الكشف عن PD

- الكهرمان الصلب - تم اكتشاف 802.3 أف/at PD

- الكهرمان الوامض -  التفاوض

منافذ مجمعة

الارتباط/التصرف والسرعة

مشاركة منافذ SFP مع RJ45

مؤشر الدوي الأيسر

الارتباط/التصرف

أخضر

- قيد الإيقاف -  لم يتم اكتشاف أي إرتباط

- ON - تم اكتشاف إرتباط 

- لون أخضر وامض -  بيانات RX/TX

سرعة مؤشر LED اليمنى

أخضر

- قيد الإيقاف -  تم اكتشاف إرتباط بطول 10 أمتار/100 متر أو لا يوجد إرتباط

- أخضر ثابت -  تم اكتشاف إرتباط بطول 1000 متر

منافذ SFP

منفذ Mini-GBIC مخصص

مؤشر الدوي الأيسر

الارتباط/التصرف

أخضر

- قيد الإيقاف -  لم يتم اكتشاف أي إرتباط

- ON - تم اكتشاف إرتباط 

- لون أخضر وامض -  بيانات RX/TX

مؤشر الدوي الأيمن

الارتباط/التصرف

أخضر

- قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط

- ON - تم اكتشاف إرتباط 

- لون أخضر وامض -  بيانات RX/TX