الهدف

يعد تكوين واجهة إدارة IPv4 مفيدا في إدارة عناوين IP للمحول. يمكن تكوين عنوان IP على منفذ ما أو مجموعة تجميع روابط (LAG) أو شبكة منطقة محلية افتراضية (VLAN) أو خارج النطاق (OOB) أو واجهة إسترجاع.

لإدارة محول SG350XG أو SG550XG من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب أو واجهة سطر الأوامر (CLI)، يجب تحديد عنوان IP الخاص بإدارة جهاز IPv4 على منفذ OOB الخاص بالمحول. يمكن تكوين عنوان IP للجهاز يدويا أو إستقباله تلقائيا من خادم DHCP.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين واجهة إدارة IPv4 (OOB) يدويا على المحول من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

ملاحظة: للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين واجهة إدارة IPv4 على المحول من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- SG350X Series | 2.3.0.130 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X Series | 2.3.0.130 (تنزيل الأحدث)

تكوين واجهة إدارة IPv4

هام: عندما يكون المحول في وضع تكديس مع وجود محول قياسي، يوصى بتكوين عنوان IP كعنوان ثابت لمنع قطع الاتصال من الشبكة أثناء تبديل التراص النشط. وذلك نظرا لأنه عندما يسيطر المحول الاحتياطي على المكدس، عند إستخدام DHCP، قد يتلقى عنوان IP مختلف عن العنوان الذي تم إستقباله بواسطة الوحدة الأصلية التي تم تمكينها بشكل نشط على المكدس.

تكوين عنوان IPv4 على واجهة OOB

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول ثم أختر تكوين IP >إدارة IPv4 والواجهات > واجهة IPv4.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا مثال، استعملت SG550XG-8F8T.

يحتوي جدول واجهة IPv4 على صفحة واجهة IPv4 على المعلومات التالية:

- الواجهة — الوحدة أو الواجهة التي يتم تحديد عنوان IP لها. كما يمكن أن يكون هذا واجهة إسترجاع.

- نوع عنوان IP — الخيارات المتاحة هي:

- DHCP — مستلم من خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP).

- ثابتة — تم إدخالها يدويا. الواجهات الثابتة هي واجهات غير DHCP يتم إنشاؤها بواسطة المستخدم.

- الافتراضي — العنوان الافتراضي الموجود على الجهاز بشكل افتراضي، قبل إجراء أي تكوينات.

- عنوان IP — عنوان IP الذي تم تكوينه للواجهة.

- القناع — قناع عنوان IP الذي تم تكوينه.

- الحالة — نتائج التحقق من تكرار عنوان IP.

- مؤقت — لا توجد نتيجة نهائية للتحقق من إزدواج عنوان IP.

- صحيح — اكتمل التحقق من تصادم عنوان IP، ولم يتم الكشف عن تصادم عنوان IP.

- مكرر صالح — تم إكمال التحقق من تكرار عنوان IP، وتم الكشف عن عنوان IP مكرر.

- مكرر — تم الكشف عن عنوان IP مكرر لعنوان IP الافتراضي.

- متأخر — يتم تأخير تعيين عنوان IP لمدة 60 ثانية إذا تم تمكين عميل DHCP عند بدء التشغيل لمنح الوقت لاكتشاف عنوان DHCP.

- غير مستلمة — ذات صلة فقط بعنوان DHCP. عندما يبدأ عميل DHCP عملية اكتشاف، فإنه يعين عنوان IP وهمي 0.0.0 قبل الحصول على العنوان الحقيقي. يشتمل هذا العنوان الأجوف على حالة "لم يتم الاستلام".

ملاحظة: في هذا المثال، يحتوي جدول واجهة IPv4 على إدخال لواجهة بروتوكول الإنترنت (OOB) التي تحتوي على عنوان IP معين من DHCP بقيمة 192.168.100.134 مع قناع الشبكة الفرعية 255.255.255.0.

الخطوة 2. طقطقة يضيف أن يعين يدويا عنوان ساكن إستاتيكي.

ملاحظة: لا يسمح زر التحرير لك بتكوين عنوان IP ساكن إستاتيكي يدويا على المنفذ OOB.

الخطوة 3. من منطقة الواجهة، انقر خارج النطاق.

الخطوة 4. طقطقت عنوان ساكن إستاتيكي من العنوان منطقة.

الخطوة 5. دخلت العنوان من ال OOB قارن في العنوان مجال.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 192.168.100.2 كعنوان IP جديد لمنفذ OOB.

الخطوة 6. انقر زر انتقاء من مساحة القناع ثم أدخل قناع الشبكة الفرعية المرادف. الخيارات هي:

- قناع الشبكة — قناع IP لهذا العنوان.

- طول البادئة — طول بادئة IPv4.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار طول البادئة وإدخال 24 في الحقل المطابق الذي يترجم أيضا إلى قناع الشبكة 255.255.255.0.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

سيتم إغلاق جلسة العمل الخاصة بك تلقائيا وسيفقد الاتصال بالمحول لأنه سيقوم بتطبيق عنوان IP الخاص بالإدارة الجديدة على المنفذ OOB.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين عناوين واجهة إدارة IPv4 بنجاح على المحول لديك.

الوصول إلى واجهة إدارة IPv4

الخطوة 1. للوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للواجهة، أدخل عنوان IP على مستعرض الويب الخاص بك. في هذا المثال، يتم إدخال 192.168.100.2.

الخطوة 2. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول ثم أختر تكوين IP >إدارة IPv4 والواجهات > واجهة IPv4.

يجب أن يعرض جدول واجهة IPv4 عنوان IP المحدث الخاص ببروتوكول الإنترنت (OOB) وأن يظهر ساكن إستاتيكي كنوع عنوان IP.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يدخل خطوة 4. (إختياري) أن ينفذ ال CLI من ال يشكل مفتاح قارن، العنوان في الزبون أن أنت تستعمل. في هذا المثال، يتم إستخدام PuTTY.

ملاحظة: تأكد من توصيل الكمبيوتر على شبكة VLAN نفسها الخاصة بواجهة المحول. في هذا المثال، يتم إدخال 192.168.100.2.

ال CLI من المفتاح سوفت كنت يمكن الوصول.

يجب أن تكون قد تمكنت الآن من الوصول بنجاح إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب أو CLI الخاصة بالمحول باستخدام عنوان واجهة إدارة IPv4.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco