جدول المحتويات

- نظرة عامة على مخططات التراص

- إعداد مخططات السلسلة والحلقة الدائرية

- تكوين واجهة المستخدم الرسومية

الهدف

لإنشاء مكدس، يمكنك ربط المحولات SG350XG أو SG550XG القابلة للتكديس معا وتشغيلها ضمن مخطط سلسلة أو حلقة.

ملاحظة: لا يتم دعم التجميع المختلط لكل من محول SG350XG و SG550XG في مكدس.

الهدف من هذا المستند هو شرح مخططات السلسلة والحلقة الدائرية، وإظهار كيفية تكوينها ماديا وفي واجهة المستخدم الرسومية المستندة إلى الويب.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350XG

- SG550XG

إصدار البرامج

- v2.1.0.46

نظرة عامة على مخططات التراص

جار التحميل...

طوبولوجيا السلسلة

مخطط السلسلة هو اتصال خطي بين جميع الوحدات من خلال روابط التجميع. بدءا من محول واحد، تتصل كل وحدة بالمحول التالي المجاور لها من خلال إرتباط واحد بين منافذ المكدس الخاصة بها، حتى يتم ربط الوحدة الأخيرة بالمحول السابق لها.

لا تعتبر طبولوجيا السلسلة قوية جدا لأنها لا تحتوي على تكرار كامل. في حالة فشل إرتباط بين وحدتين، سيتم اقتطاع مكدس المحولات من مكان حدوث الفشل.

طوبولوجيا حلقية

في مخطط الشبكة الدائرية (RING)، يتم توصيل جميع الوحدات في المكدس في حلقة، مما يؤدي إلى إنشاء إمكانية تجاوز الفشل. وهو يشبه السلسلة، باستثناء الوحدة الأخيرة التي تتصل للخلف الوحدة الأولى التي توفر وحدات تكرار إضافية في حالة فشل إرتباط المكدس.

يتسبب فشل إرتباط واحد في حلقة في إرجاع المخطط إلى سلسلة والاحتفاظ بوظائف المكدس. ونتيجة لذلك، يمكن الاعتماد على مخطط الشبكة الدائرية بشكل أكبر من السلسلة، كما يوفر عملية مكدس أكثر إستقرارا.

إعداد مخططات السلسلة والحلقة الدائرية

لإعداد طبقتي المكدس فعليا في هذا العرض التوضيحي، سنستخدم 4 محولات SG550XG.

طوبولوجيا السلسلة

الخطوة 1. قم بأخذ كبل وتوصيل المحول الأول والثاني معا. لتوصيل الوحدات ببعضها البعض باستخدام روابط التجميع، يمكنك إستخدام أي منفذ شبكة على المحول كمنفذ مكدس.

ملاحظة: لاحظ أرقام المنافذ التي تستخدمها لتوصيل المحولات. ستحتاج إلى تعيين هذه المنافذ كمنافذ مكدس في تكوين واجهة المستخدم الرسومية لمخطط المكدس.

الخطوة 2. قم بتوصيل المحول الثاني والثالث معا باستخدام كبل تجميع.

الخطوة 3. قم بتوصيل المحول الثالث والرابع معا باستخدام كبل تجميع.

ملاحظة: إذا كان لديك أكثر من أربع وحدات في المكدس الخاص بك، فعليك تكرار هذه العملية لكل محول لاحق حتى يتم توصيل الوحدة الأخيرة بالمحول الذي قبلها.

طوبولوجيا حلقية

الخطوة 1. اتبع خطوات التكوين الفيزيائي للمخطط التسلسلي لتوصيل محولاتك في مخطط سلسلة. تستخدم طبولوجيا الحلقة نفس التكوين كسلسلة، باستثناء الوحدة الأخيرة التي تتصل بالأولى مرة أخرى.

الخطوة 2. قم بتوصيل المحول الأخير مرة أخرى بالمحول الأول باستخدام كبل تكديس.

تكوين واجهة المستخدم الرسومية

بعد أن تقوم بالفعل بإنشاء مخطط حلقة أو سلسلة، يجب عليك إكمال إعداد المكدس من خلال التكوينات الموجودة في واجهة المستخدم الرسومية. هذا حيث يجب عليك تعيين المنافذ المناسبة التي يتم إستخدامها لكل وحدة كمنافذ مكدس.

ملاحظة: يجب تنفيذ الخطوات من 1 إلى 4 على كل عضو في المكدس.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب في كل محول واختر إدارة > إدارة المكدس.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى واجهات جهاز الشبكة، يرجى الرجوع إلى اكتشاف الشبكة وإدارتها عبر FindIT.

تظهر صفحة إدارة المكدس مخطط المكدس الحالي، وأي محول في المكدس هو المكدس الرئيسي. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر طريقة عرض مرئية لمخطط المكدس الحالي.  لم يتم تكوين منافذ المكدس بعد، لذلك يتم تخصيص كل محول كمحول أساسي لهيكل سلسلة الوحدة الفردية الخاصة به.

الخطوة 2. تحت قسم عرض الوحدة وتكوين منفذ المكدس، انقر فوق المنافذ التي تريد تعيينها كمنافذ تجميع لكل محول. يجب أن تكون هذه هي المنافذ نفسها التي أستخدمتها لتوصيل محولاتك في وقت سابق.

ملاحظة: لتمكين التجميع، يجب تحديد منفذين للتجميع على الأقل في واجهة المستخدم الرسومية. بشكل افتراضي، يتم تعريف جميع المنافذ على أنها منافذ شبكة. يمكن للمستخدم تكوين 0 و 2-4 منافذ على SG350XG و 0 و 2-8 منافذ على SG550XG للعمل كمنافذ مكدس.

الخطوة 3. في القائمة المنسدلة معرف الوحدة بعد إعادة ضبط، أختر تلقائي لتعيين معرف وحدة فريد لكل عضو في المكدس تلقائيا. ستستند عملية التعيين إلى عنوان MAC الخاص بكل وحدة، كما ستقوم بتحديد الوحدات الأساسية والوحدات الاحتياطية والوحدات الأعضاء. إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات، يمكنك مشاهدة حلقة الترقيم التلقائي.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق وإعادة تمهيد لحفظ التغييرات لكل محول. ستفتح نافذة تأكيد تسأل عما إذا كنت ترغب في المتابعة. انقر فوق موافق وسيتم إعادة تشغيل الجهاز.

عرض تكوينات المكدس

الخطوة 1. بعد أن تنتهي جميع المحولات من إعادة التمهيد، سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب في الوحدة الأساسية للمكدس واختر إدارة > إدارة المكدس.

تظهر صفحة إدارة المكدس تظهر المعلومات المحدثة حول مخطط السلسلة أو الحلقة الذي تم إنشاؤه

الخطوة 2 (اختيارية). تحت قسم عرض مخطط المكدس، يمكنك تحديد كل محول فردي لعرض تكوينات أعضاء المكدس أو تحريرها. النقر على وحدة منفردة سيظهر لك أي من منافذ التجميع الخاصة به نشط، وما إذا كانت الوحدة هي الوحدة الأساسية أم النسخ الاحتياطي أم العضو في المخطط.

الخطوة 3 (اختيارية). كما تتوفر نظرة عامة مختصرة على تكوين المكدس إذا قمت بالانتقال إلى الحالة والإحصاءات > ملخص النظام. تظهر صفحة ملخص النظام الوحدات الموجودة في المكدس الخاص بك، بالإضافة إلى معلومات عن الأرقام التسلسلية الفردية وأرقام معرف العملية (PID)

القرار

يدعم SG350XG و SG550XG التجميع تحت نوعين من المخططات: السلسلة والحلقة الدائرية. بشكل عام، تكون طبولوجيا الحلقة أكثر ملاءمة من السلسلة بسبب تكرارها الإضافي، ولكن يمكن إستخدام كليهما لإنشاء مكدس محول وظيفي. لتكوين هذه المنافذ، ستحتاج إلى ربط المنافذ فعليا بين كل محول، ثم تعيين هذه المنافذ كمنافذ مكدس في واجهة المستخدم الرسومية. وبهذا نختم تعليمنا على طوبولوجيا الحلقات والسلسلة.