الهدف

تمكن صفحة النطاق الترددي المستخدمين من تحديد قيمتين، حد معدل الدخول ومعدل تشكيل الخروج، الذي يحدد مقدار حركة مرور البيانات التي يمكن للنظام إستلامها وإرسالها.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين النطاق الترددي على محولات SG350XG و SG550XG.

ملاحظة: يتم تنفيذ الخطوات الواردة في هذا المستند تحت وضع العرض المتقدم. لتغيير وضع العرض المتقدم، انتقل إلى الزاوية العلوية اليمنى وحدد خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350XG

- SG550XG

إصدار البرامج

- V2.0.0.73

تكوين النطاق الترددي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > عام > النطاق الترددي. يتم فتح صفحة النطاق الترددي.

الخطوة 2. في التصفية: نوع الواجهة يساوي القائمة المنسدلة، حدد المنفذ المرغوب للوحدة أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). يعني خيار منفذ الوحدة أنك تقوم بتحديد منفذ على جهاز معين في مكدس، و LAG يعني أنك تقوم بتحديد مجموعة تجميع روابط. بعد أن تقوم بتحديد خيارك المرغوب، انقر فوق انتقال.

ملاحظة: سيكون لديك المزيد من الخيارات (على سبيل المثال، منفذ الوحدة 2) إذا كان هناك المزيد من الوحدات في المكدس.

الخطوة 3. انقر فوق زر الراديو الخاص بالواجهة التي ترغب في تكوين إعدادات النطاق الترددي، ثم انقر فوق تحرير....

يظهر نافذة تحرير النطاق الترددي:

ملاحظة: لن تظهر حقول حد معدل الدخول عندما يكون نوع الواجهة LAG. إذا كان نوع الواجهة الخاص بك هو LAG، فقم بالتخطي إلى الخطوة 7.

الخطوة 4. في حقل حد معدل الدخول، حدد خانة الاختيار تمكين إذا كنت تريد تمكين حد معدل الدخول. يحد حد معدل الدخول مقدار حركة المرور الواردة على الواجهة. إذا كنت لا تريد تمكينها، فقم بالتخطي إلى الخطوة 7.

الخطوة 5. إذا أخترت تمكين حد معدل الدخول في الخطوة 4، فأدخل الحد الأقصى المرغوب للنطاق الترددي المسموح به على الواجهة في حقل تحديد معدل الدخول. أقل مبلغ هو 100 كيلوبت في الثانية وأقصى مبلغ هو 1000000 كيلوبت في الثانية.

الخطوة 6. إذا أخترت تمكين حد معدل الدخول في الخطوة 4، فأدخل الحد الأقصى المرغوب لحجم تدفق البيانات لواجهة الدخول بالبايت من البيانات. يمكن إرسال هذا المبلغ حتى إذا زاد العرض الترددي بشكل مؤقت إلى ما يتجاوز الحد المسموح به. الحد الأدنى للنطاق هو 3000 بايت والحد الأقصى للنطاق هو 10000000 بايت.

الخطوة 7. في حقل معدل تشكيل المخرج، حدد خانة الاختيار تمكين إذا كنت تريد تمكين حد لحركة المرور الصادرة. إذا كنت لا تريد تمكينها، فقم بالتخطي إلى الخطوة 10.

الخطوة 8. إذا أخترت تمكين معدل تشكيل مخرج في الخطوة 7، فأدخل الحد الأقصى المرغوب للنطاق الترددي لواجهة مخرج في حقل معدل المعلومات الملتزم (CIR). الحد الأدنى للمبلغ هو 64 كيلوبت/ثانية والحد الأقصى هو 1000000 كيلوبت/ثانية.

الخطوة 9. إن يختار أنت أن يمكن مخرج تشكيل معدل في خطوة 7، يدخل ال يرغب أقصى حجم انفجار بيانات لمخرج قارن في مخرج ويرتكب حجم اندفاع (CBS) مجال. يمكن إرسال هذا المبلغ حتى إذا زاد العرض الترددي بشكل مؤقت إلى ما يتجاوز الحد المسموح به. الحد الأدنى للنطاق هو 4096 بايت والحد الأقصى للنطاق هو 16762902 بايت.

الخطوة 10. طقطقة يطبق. تتم كتابة إعدادات النطاق الترددي إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.

نسخ الإعدادات

الخطوة 1. انقر فوق زر الاختيار الخاص بالواجهة التي تريد نسخ تكوين النطاق الترددي منها. ثم انقر على نسخ الإعدادات...

يظهر نافذة إعدادات النسخ:

الخطوة 2. في حقل إلى"، أدخل المنفذ أو نطاق المنافذ التي تريد نسخ إعدادات المنفذ المحددة إليها. ثم انقر فوق تطبيق.