الهدف

بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) هو بروتوكول يتم إستخدامه بواسطة أجهزة Cisco لمشاركة معلومات الجهاز مع أجهزة Cisco الأخرى المتصلة. ويتضمن ذلك نوع الجهاز وإصدار البرنامج الثابت وعنوان IP والرقم التسلسلي ومعلومات التعريف الأخرى. يمكن ضبط إعدادات CDP بشكل عام أو على أساس منفذ فردي على المحولات من السلسلة SG350XG و SG550XG.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات CDP العمومية والفردية على SG350XG و SG550XG.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350XG

- SG550XG

إصدار البرامج

- v2.0.0.73

إعدادات CDP

خصائص عمومية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - CDP > خصائص. يتم فتح صفحة الخصائص.

الخطوة 2. في حقل حالة CDP، حدد خانة الاختيار تمكين لتنشيط CDP على المحول. إذا كنت تستخدم وضع العرض الأساسي، فقم بالتخطي إلى الخطوة 14. إذا قمت بتمكين CDP، فقم بالتخطي إلى الخطوة 4.

ملاحظة: يمكن تغيير وضع العرض باستخدام القائمة المنسدلة في الركن العلوي الأيسر من أداة الويب المساعدة.

الخطوة 3. في حقل معالجة إطارات CDP، حدد زر انتقاء يتوافق مع الإجراء الذي تريد أن يتخذه المحول عندما يستلم حزمة CDP. لا يتوفر هذا الحقل إلا إذا لم يتم تمكين CDP على المحول. بعد تحديد خيار، انتقل إلى الخطوة 11.

الخيارات هي:

- الربط - إعادة توجيه الحزمة استنادا إلى شبكة VLAN.

- التصفية - حذف الحزمة.

- يفيض - يرسل جميع حزم CDP إلى جميع المنافذ، باستثناء المنفذ الذي نشأ منه.

الخطوة 4. في حقل الإعلان عن شبكة VLAN الصوتية CDP، حدد خانة الاختيار enable لجعل المحول يعلن عن شبكة VLAN الصوتية عبر CDP على جميع المنافذ التي تم تمكين CDP عليها وتكون أعضاء في شبكة VLAN الصوتية.

الخطوة 5. في حقل التحقق من صحة TLVs الإلزامية من CDP، حدد خانة الاختيار تمكين لتجاهل حزم CDP الواردة التي لا تحتوي على TLV الإلزامي (type-length-value).

الخطوة 6. في حقل إصدار CDP، حدد زر إختيار لاختيار أي إصدار من CDP يتم إستخدامه (الإصدار 1 أو الإصدار 2).

الخطوة 7. في حقل وقت تعليق CDP، حدد زر انتقاء لتحديد مقدار وقت إحتجاز حزم CDP قبل التخلص منها. حدد إستخدام الافتراضي لاستخدام المقدار الافتراضي من الوقت (180 ثانية) أو معرف من قبل المستخدم لتحديد مقدار مخصص من الوقت يتراوح بين 10 و 255 ثانية.

الخطوة 8. في حقل معدل إرسال CDP، حدد زر انتقاء لتحديد معدل إرسال حزم CDP في ثوان. حدد إستخدام الافتراضي لاستخدام المقدار الافتراضي للوقت (60 ثانية) أو معرف من قبل المستخدم لتحديد مقدار مخصص من الوقت بين 5 - 254 ثانية.

الخطوة 9. في حقل تنسيق معرف الجهاز، حدد زر إختيار لتحديد تنسيق معرف الجهاز. حدد عنوان MAC لاستخدام عنوان MAC للمحول كمعرف الجهاز، أو الرقم التسلسلي لاستخدام الرقم التسلسلي، أو اسم المضيف لاستخدام اسم المضيف.

الخطوة 10. في حقل واجهة المصدر، حدد زر لاسلكي لتحديد عنوان IP الذي سيتم وضعه في حقل TLV من حزم CDP الصادرة. حدد إستخدام الافتراضي لاستخدام عنوان IP الخاص بالواجهة الصادرة، أو معرف من قبل المستخدم لاختيار واجهة (سيتم إستخدام عنوان IP الخاص بالواجهة المحددة) من القوائم المنسدلة في حقل الواجهة.

الخطوة 11. في حقل Syslog Voice VLAN Mismatch، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عندما يتم اكتشاف عدم تطابق في شبكة VLAN الصوتية. VLAN غير متطابق عندما لا تتطابق معلومات شبكة VLAN في إطار قادم مع القدرات المعلن عنها للجهاز المحلي.

الخطوة 12. في ال syslog أهلي طبيعي VLAN حالة عدم توافق مجال، فحصت ال enable تدقيق صندوق أن يرسل syslog رسالة عندما VLAN أهلي طبيعي حالة عدم توافق كشفت.

الخطوة 13. في حقل عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه ل Syslog، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عند اكتشاف عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه.

الخطوة 14. طقطقة يطبق.

خصائص الواجهة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > اكتشاف - CDP > إعدادات الواجهة. تظهر صفحة إعدادات الواجهة.

ملاحظة: تتوفر هذه الصفحة في وضع العرض المتقدم فقط. يمكن تغيير وضع العرض باستخدام القائمة المنسدلة الموجودة في الركن العلوي الأيسر من أداة الويب المساعدة.

الخطوة 2. في جدول إعدادات واجهة CDP، حدد زر الخيار للواجهة التي تريد تكوينها وانقر فوق زر تحرير.... يظهر ال edit cdp قارن عملية إعداد.

ملاحظة: إذا كان المحول جزءا من مكدس، فيمكنك عرض واجهات الوحدات الأخرى في المكدس باستخدام القائمة المنسدلة في أعلى الجدول.

الخطوة 3. يعرض حقل الواجهة المنفذ المحدد في جدول إعدادات واجهة CDP. يمكنك إستخدام القوائم المنسدلة الوحدة والمنفذ لتحديد وحدة أخرى ومنفذ آخر لتكوينه، على التوالي.

الخطوة 4. في حقل حالة CDP، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين CDP على المنفذ المحدد.

الخطوة 5. في حقل Syslog Voice VLAN Mismatch، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عندما يتم اكتشاف عدم تطابق في شبكة VLAN الصوتية على المنفذ المحدد. VLAN غير متطابق عندما لا تتطابق معلومات شبكة VLAN في إطار قادم مع القدرات المعلن عنها للجهاز المحلي.

الخطوة 6. في ال syslog أهلي طبيعي VLAN حالة عدم توافق مجال، فحصت ال enable خانة إختيار أن يرسل syslog رسالة عندما كشفت أهلي طبيعي VLAN عدم توافق على الميناء يعين.

الخطوة 7. في حقل عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه ل Syslog، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عند اكتشاف عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه على المنفذ المحدد.

الخطوة 8. طقطقة يطبق. سيتم تطبيق التغييرات على المنفذ المحدد. أنت يستطيع استعملت القارن مجال أن يشكل آخر ميناء دون يرجع إلى القارن عملية إعداد صفحة.

الخطوة 9. لنسخ إعدادات المنفذ بسرعة إلى منفذ أو منافذ أخرى، حدد زر الاختيار الخاص به وانقر على زر نسخ الإعدادات.. زر. يظهر إطار إعدادات النسخ.

الخطوة 10. في حقل النص، أدخل المنفذ أو المنافذ (مفصولة بفاصلات) التي تريد نسخ إعدادات المنفذ المحددة إليها. أنت يستطيع أيضا دخلت مدى الميناء.

الخطوة 11. طقطقة يطبق. تم نسخ الإعدادات.