الهدف

Secure Shell (SSH) هو بروتوكول يوفر اتصالا آمنا عن بعد بجهاز معين. تتيح لك المحولات المدارة فئة 350XG و 550XG إمكانية مصادقة المستخدمين وإدارتها للاتصال بالجهاز عبر SSH. تحدث المصادقة عبر مفتاح عام، لذلك يمكن للمستخدم إستخدام هذا المفتاح لإنشاء اتصال SSH بجهاز معين. تكون إتصالات SSH مفيدة لاستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها عن بعد، في حالة عدم وجود مسؤول الشبكة في موقع الشبكة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين مصادقة مستخدم العميل على المحولات المدارة من السلسلة SG350XG و SG550XG.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350XG

- SG550XG

إصدار البرامج

- v2.0.0.73

تكوين SSH العميل المصادقة

التكوين العام

ملاحظة: تأتي لقطات الشاشة التالية من شاشة العرض المتقدمة. يمكن تغيير هذا الإجراء من خلال النقر فوق القائمة المنسدلة وضع العرض الموجودة في أعلى يمين الشاشة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الأمان > عميل SSH > مصادقة مستخدم SSH. تظهر صفحة مصادقة مستخدم SSH:

الخطوة 2. في حقل طريقة مصادقة مستخدم SSH، انقر على زر الراديو للحصول على طريقة المصادقة العامة المطلوبة.

الخيارات المتاحة هي على النحو التالي:

- بكلمة مرور - يتيح لك هذا الخيار تكوين كلمة مرور لمصادقة المستخدم. أدخل كلمة مرور أو احتفظ بالقصير، "مجهول".

- بواسطة مفتاح RSA العام - يتيح لك هذا الخيار إستخدام مفتاح RSA العام لمصادقة المستخدم. يتم إستخدام RSA للتشفير والتوقيع. إذا تم تحديد هذا الخيار، فقم بإنشاء مفتاح RSA العام والخاص في كتلة جدول مفتاح مستخدم SSH.

- بواسطة مفتاح DSA العام - يتيح لك هذا الخيار إستخدام مفتاح DSA العام لمصادقة المستخدم. يستخدم وكيل خدمة Dell (المعروف باسم DSA) للتوقيع فقط. إذا تم تحديد هذا الخيار، فعليك إنشاء مفتاح DSA عام/خاص في كتلة جدول مفتاح مستخدم SSH.

الخطوة 3. حدد مكان منطقة وثائق الإعتماد. دخلت في ال username مجال، ال username.

الخطوة 4. إن كلمة كان انتقيت في خطوة 2، طقطقت لاسلكي زر ل ال مرغوب كلمة طريقة في الكلمة مجال. كلمة المرور الافتراضية هي "مجهول".

وتوصف الخيارات المتاحة على النحو التالي:

- يشفر - أدخل كلمة مرور مشفرة.

- نص عادي - أدخل كلمة مرور كنص عادي.

الخطوة 5. انقر على تطبيق لحفظ تكوين المصادقة.

الخطوة 6. (إختياري) لاستعادة اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين، انقر على إستعادة بيانات الاعتماد الافتراضية. كلمة المرور الافتراضية هي "مجهول".

الخطوة 7. (إختياري) لعرض البيانات الحساسة كنص عادي أو كنص مشفر، انقر فوق عرض البيانات الحساسة كنص عادي/مشفر.

ملاحظة: سيتغير اسم الزر بناء على الإعداد الحالي. سيقوم الزر دائما بتبديل عرض البيانات.

جدول مفاتيح مستخدم SSH

يشرح هذا القسم كيفية إدارة جدول مستخدم SSH.

الخطوة 1. انتقل إلى جدول مفاتيح مستخدم SSH. في القائمة المعروضة، حدد خانة (مربعات) الاختيار المتبقية للمفتاح الذي تريد إدارته .

الخطوة 2. (إختياري) انقر فوق إنشاء لإنشاء مفتاح جديد. يتجاوز المفتاح الجديد المفتاح المحدد. سوف تظهر نافذة تأكيد. انقر فوق موافق للمتابعة.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق حذف لحذف المفتاح المحدد. سوف تظهر نافذة تأكيد. انقر فوق موافق للمتابعة.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق تفاصيل لعرض تفاصيل المفتاح المحدد.

تظهر صفحة تفاصيل مفتاح مستخدم SSH. انقر فوق الخلف للعودة إلى جدول مفاتيح مستخدم SSH.

الخطوة 5. انقر فوق تحرير لتحرير المفتاح المحدد.

يظهر الإطار تحرير إعدادات مصادقة عميل SSH:

الخطوة 6. حدد نوع المفتاح المطلوب من القائمة المنسدلة نوع المفتاح.

الخيارات المتاحة هي على النحو التالي:

- يتم إستخدام RSA - RSA للتشفير والتوقيع.

- DSA - يستخدم وكيل خدمة Dell (المعروف باسم DSA) للتوقيع فقط.

الخطوة 7. في حقل المفتاح العام، يمكنك تحرير المفتاح العام الحالي.

الخطوة 8. في حقل المفتاح الخاص، يمكنك تحرير المفتاح الخاص الحالي. انقر فوق

زر الراديو المشفر لرؤية المفتاح الخاص الحالي كمشفر. وإلا، انقر زر الخيار نص عادي لترى المفتاح الخاص الحالي كنص عادي.

الخطوة 9. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات التي قمت بها.