الهدف

بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هو بروتوكول شبكة يمنع حدوث حلقات التكرار في المخطط. تتسبب هذه الحلقات في قيام المحولات بإعادة توجيه حركة مرور البيانات لمقدار غير محدود من المرات. وهذا يتسبب في فيضان الشبكة واستخدام مواردها، مما يقلل من كفاءة الشبكة.

يتم إستخدام إعدادات واجهة STP لزيادة كفاءة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لكل منفذ. باستخدام وظيفة منفذ الحافة، يزيد الارتباط السريع من سرعة تقارب STP من خلال إعداد منفذ على حالة إعادة توجيه عند توصيل جهاز ما. يتم إستخدام حماية حماية الجذر ووحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) للتحكم في مخطط بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). يمنع هذا التحكم الإضافي في المخطط أي تكرار لحلقات تكرار الجسر.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات واجهة STP على SG350XG و SG550XG.

ملاحظة: يتم تنفيذ الخطوات الواردة في هذا المستند تحت وضع العرض المتقدم. لتغيير وضع العرض المتقدم، انتقل إلى الزاوية العلوية اليمنى وحدد متقدم في القائمة المنسدلة وضع العرض.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350XG

- SG550XG

إصدار البرامج

- SG350XG - v2.0.0.73

- SG550XG - v2.0.0.73

تكوين إعدادات واجهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الشجرة المتفرعة > إعدادات واجهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). تظهر صفحة إعدادات واجهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP):

الخطوة 2. في عامل التصفية: نوع الواجهة يساوي القائمة المنسدلة، حدد المنفذ المطلوب للوحدة أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). ثم انقر فوق انتقال.

ملاحظة: سيكون لديك المزيد من الخيارات (على سبيل المثال، منفذ الوحدة 2) إذا كان هناك المزيد من الوحدات في المكدس.

الخطوة 3. يعرض جدول إعداد واجهة STP معلومات جميع الواجهات التي تم تكوينها حاليا على المحول. حدد زر إختيار وانقر فوق تحرير... لتحرير إعداداته في نافذة إعداد واجهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) التي تظهر.

الخطوة 4. في حقل الواجهة، حدد زر انتقاء. يمكنك إختيار إما الوحدة و المنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). إذا أخترت تأخير، فقم بالتخطي إلى الخطوة 7.

الخطوة 5. في القائمة المنسدلة الوحدة، حدد الوحدة التي تريد تكوينها.

الخطوة 6. في القائمة المنسدلة المنفذ، حدد المنفذ الذي تريد تكوينه، ثم قم بالتخطي إلى الخطوة 8.

الخطوة 7. إذا أخترت تأخير في الخطوة 4، فحدد منفذ تأخير المرغوب الذي تريد تكوينه.

الخطوة 8. في حقل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، حدد المربع تمكين إذا كنت تريد تمكين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على المنفذ. هذا مؤكد افتراضيا.

الخطوة 9. في حقل الحافة ميناء ، أنت يستطيع أخترت إما enable، auto، أو disable. إذا تم تمكين وضع الارتباط السريع على منفذ ما، فسيتم تعيين المنفذ تلقائيا على حالة إعادة التوجيه عند تشغيل إرتباط المنفذ. يعرف الارتباط السريع أيضا باسم port-fast. يعمل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) من خلال "الاستماع" لمدة تتراوح من 30 إلى 45 ثانية. مع تمكين ميزة Fast Link، فإنها تستمع فقط لمدة 5 ثوان قبل الانتقال إلى حالة إعادة التوجيه.

يتم تعريف الخيارات على أنها:

- تمكين - تمكين الارتباط السريع فورا.

- تلقائي - تمكين الارتباط السريع بعد بضع ثوان من تنشيط الواجهة. وهذا يسمح ل STP بحل حلقات التكرار قبل تمكين الارتباط السريع.

- تعطيل - تعطيل الارتباط السريع.

الخطوة 10. يوفر خيار حماية الجذر طريقة لفرض وضع الجسر الرئيسي في الشبكة. حدد مربع التمكين إذا كنت تريد تمكين حماية الجذر.

الخطوة 11. يتم تبادل وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) عبر الجسور لاكتشاف حلقات التكرار في مخطط الشبكة. يتيح لك واقي وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) إمكانية فرض حدود مجال بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والحفاظ على قابلية التنبؤ بالمخطط النشط. لا يمكن أن تؤثر الأجهزة الموجودة خلف المنافذ التي تم تمكين واقي BPDU عليها على مخطط STP. في إستقبال وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs)، تعجز عملية حارس وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) المنفذ الذي تم تكوين وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) به. في هذه الحالة، يتم تلقي رسالة BPDU ويتم إنشاء ملائمة SNMP trap. حدد مربع التمكين إذا كنت تريد تمكين واقي BPDU.

الخطوة 12. في حقل BPDUHandling ، حدد كيفية إدارة حزم BPDU عندما يتم تعطيل STP على المنفذ أو الجهاز. يتم إستخدام وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) لإرسال معلومات الشجرة المتفرعة.

الخيارات المتاحة هي:

- أستخدم إعدادات عامة - حدد لاستخدام الإعدادات المعرفة في

- حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والإعدادات العامة على صفحة SG350XG و SG550XG.

- التصفية - تصفية حزم BPDU عند تعطيل الشجرة المتفرعة على واجهة.

- يفيض - BPDU ربط عندما يجسر - شجرة معأق على قارن.

الخطوة 13. في حقل تكلفة المسار، حدد إما إستخدام الافتراضي الذي يستخدم التكلفة الافتراضية التي تم إنشاؤها بواسطة النظام أو معرف من قبل المستخدم والتي تقوم بتعيين مساهمة المنفذ إلى تكلفة المسار الجذر.

الخطوة 14. في حقل الأولوية، قم بتعيين قيمة الأولوية للمنفذ. تؤثر قيمة الأولوية على إختيار المنفذ عندما يكون للجسر منفذان متصلان في تكرار حلقي. الأولوية هي قيمة من 0 إلى 240، مضبوطة بزيادات مقدارها 16. الأولوية الدنيا هي صفر والأولوية العليا هي 240.

يعرض دولة المنفذ حالة STP الحالية لمنفذ ما.

وتعرف الدول على النحو التالي:

- معأق - STP حاليا معأق على الميناء. يرسل الميناء حركة مرور أثناء يعلم ماك عنوان.

- الحظر - المنفذ محظور حاليا ولا يمكن إعادة توجيه حركة مرور البيانات (باستثناء بيانات BPDU) أو التعرف على عناوين MAC.

- الاستماع - المنفذ في وضع الاستماع. الميناء يستطيع لا يرسل حركة مرور ويستطيع لا يعلم ماك عنوان.

- يعلم - المنفذ في وضع التعلم. الميناء يستطيع لا يرسل حركة مرور، غير أن هو يستطيع تعلمت جديد ماك عنوان.

- إعادة التوجيه - يكون المنفذ في وضع إعادة التوجيه. الميناء يستطيع أرسلت حركة مرور وتعلم جديد {upper}mac address.

يعرض معرف الجسر المعين أولوية الجسر وعنوان MAC الخاص بالجسر المعين.

يعرض معرف المنفذ المخصص أولوية المنفذ المحدد وواجهة المنفذ المحدد.

يعرض التكلفة المخصصة تكلفة المنفذ المشارك في مخطط بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). يكون من غير المحتمل حظر المنافذ ذات التكلفة المنخفضة إذا اكتشف بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) حلقات التكرار.

تعرض عمليات إعادة التوجيه الانتقالية عدد المرات التي تغير فيها المنفذ من حالة الحظر إلى حالة إعادة التوجيه.

تعرض السرعة سرعة المنفذ.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الأمر إذا كنت قد أخترت مجموعة تجميع الارتباطات في الخطوة 4.

يعرض التأخير التخلف الذي ينتمي إليه المنفذ. إذا كان المنفذ عضوا في مجموعة تجميع الارتباطات، فإن إعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) تتخطى إعدادات المنفذ.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الأمر إذا كنت قد أخترت مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) في الخطوة 4.

الخطوة 15. طقطقة يطبق. تمت كتابة إعدادات الواجهة إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 16. إذا كنت ترغب في نسخ إعدادات منفذ ما بسرعة إلى منفذ آخر أو مجموعة منافذ أخرى، فحدد زر الخيار الخاص به في إعدادات واجهة STP وانقر فوق إعدادات النسخ.. زر.

الخطوة 17. في نافذة إعدادات النسخ، أدخل المنفذ (المنافذ) الذي تريد النسخ إليه في حقل النص. أنت يستطيع عينت يتعدد ميناء، يفصل بفاصلة، أو مدى الميناء.

الخطوة 18. طقطقة يطبق. تم نسخ الإعدادات.