الهدف

يمكن أن تتسبب حلقة التوصيل أو حلقة الشجرة المتفرعة في انقطاع الشبكة لأن الحزمة التي يتم إرسالها على الشبكة يمكن أن تتكرر إلى الأبد، مما يؤدي إلى إبطاء الشبكة. يمنع بروتوكول الشجرة الممتدة (STP) حلقات التكرار من التكوّن عندما تكون المحولات أو الجسور متصلة عبر مسارات متعددة. ينفذ بروتوكول الشجرة الممتدة خوارزمية 802.1 D IEEE من خلال تبادل رسائل وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) مع المحولات الأخرى للكشف عن حلقات التكرار ومن ثم يزيل حلقات التكرار من خلال إيقاف تشغيل واجهات الجسر المحددة. تضمن هذه الخوارزمية وجود مسار واحد فقط نشط بين جهازي الشبكة. يوفر SG350XG و SG550XG بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) التقليدي وبروتوكول الشجرة المتفرعة (RSTP) السريع وبروتوكول الشجرة المتفرعة (MSTP) المتعدد.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين حالة STP والإعدادات العامة على SG350XG و SG550XG.

ملاحظة: يتم تنفيذ الخطوات الواردة في هذا المستند تحت وضع العرض المتقدم. لتغيير وضع العرض المتقدم، انتقل إلى الزاوية العلوية اليمنى وحدد متقدم في القائمة المنسدلة وضع العرض.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350XG

- SG550XG

إصدار البرامج

- SG350XG - v2.0.0.73

- SG550XG - v2.0.0.73

تكوين الإعدادات العمومية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الشجرة المتفرعة > حالة STP والإعدادات العامة. تظهر صفحة حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) والإعدادات العامة:

الخطوة 2. في حقل حالة الشجرة المتفرعة، حدد مربع تمكين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). يتم تحديده بشكل افتراضي.

الخطوة 3. يوفر حماية إسترجاع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) حماية إضافية ضد حلقات إعادة التوجيه من الطبقة 2. يتم إنشاء تكرار حلقي عند منفذ حظر بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في مخطط متكرر بشكل غير صحيح انتقالا إلى حالة إعادة التوجيه. يحدث هذا عادة لأن أحد منافذ الهيكل المكرر ماديًا (وليس بالضرورة منفذ حظر STP) لم يعد يستقبل STP BPDU. إذا كنت ترغب في تمكين واقي إسترجاع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، فحدد مربع التمكين لتمكين واقي إسترجاع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

الخطوة 4. حدد وضع عملية STP الذي تريد إستخدامه.

الخيارات المتاحة هي:

- بروتوكول STP الكلاسيكي - STP هو بروتوكول شبكة طبقة الارتباط الذي يضمن مخطط خال من الحلقة لأي شبكة LAN جسر. تتمثل الوظيفة الأساسية لبروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) في منع حلقات التوصيل وضمان بث الإشعاع.

- بروتوكول STP السريع - بروتوكول الشجرة المتفرعة السريعة (RSTP) هو بروتوكول شبكة من الطبقة 2 يستخدم للحصول على مخطط حر للحلقة. RSTP هو إصدار محسن من بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) الذي يوفر تقاربا أسرع للحصول على مخطط حر للحلقة.

- بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) المتعددة - يستند إلى بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) السريع. هو يكشف أنشوطة طبقة 2 ويحاول أن يخفف هم ب يمنع الميناء متورط من يرسل حركة مرور. نظرا لوجود حلقات التكرار على أساس كل طبقة 2-domain، يمكن أن يحدث حالة عند حظر منفذ ما لمنع حلقة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). ستتم إعادة توجيه حركة المرور إلى المنفذ الذي لم يتم حظره ولن تتم إعادة توجيه حركة المرور إلى المنفذ الذي تم حظره. هذا ليس إستخداما فعالا للنطاق الترددي نظرا لأنه لن يكون المنفذ المحظور غير مستخدم دائما.

الخطوة 5. في حقل معالجة وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU)، حدد زر الخيار المرغوب. معالجة BPDU هي كيفية إدارة حزم وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) عندما يتم تعطيل STP على المنفذ أو الجهاز. يتم إستخدام وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) لإرسال معلومات الشجرة المتفرعة. لا يتوفر هذا الحقل إلا إذا لم تقم بتمكين حالة الشجرة المتفرعة في الخطوة 2.

الخيارات المتاحة هي:

- التصفية - تصفية حزم BPDU عند تعطيل الشجرة المتفرعة على واجهة.

- يفيض - BPDU ربط عندما يجسر - شجرة معأق على قارن.

الخطوة 6. في حقل القيم الافتراضية لتكلفة المسار، حدد الطريقة المطلوبة التي تريد إستخدامها لتعيين تكاليف المسار الافتراضية لمنافذ STP. تختلف تكلفة المسار الافتراضية المعينة لواجهة ما وفقا للطريقة المحددة.

الخيارات المتاحة هي:

- قصير - يحدد النطاق من 1 إلى 65535 لتكاليف مسار المنفذ.

- طويل - يحدد النطاق من 1 إلى 20000000 لتكاليف مسار المنفذ.

تكوين إعدادات الجسر

الخطوة 1. تقوم الأولوية بتعيين قيمة أولوية الجسر. بعد تبادل وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs)، يصبح الجهاز صاحب الأولوية الأدنى هو الجسر الرئيسي. في حالة أن كل الجسور تستخدم نفس الأولوية، بعد ذلك يتم إستخدام عناوين MAC الخاصة بها لتحديد الجسر الرئيسي. يتم توفير قيمة أولوية الجسر بزيادات مقدارها 4096. على سبيل المثال، 4096، 8192، 12288، وهكذا. في حقل الأولوية، أدخل القيمة من 0 - 61440. القيمة الافتراضية هي 32768.

الخطوة 2. في حقل وقت مرحبا"، قم بتعيين الفاصل الزمني (بالثواني) الذي ينتظره جسر رئيسي بين رسائل التكوين. يتراوح هذا من 1 إلى 10 والقيمة الافتراضية هي 2.

الخطوة 3. قم بتعيين الفاصل الزمني (بالثواني) في حقل الحد الأقصى للعمر. وهذا يوضح المدة التي يمكن للجهاز خلالها الانتظار دون تلقي رسالة تكوين قبل محاولة إعادة تعريف التكوين الخاص به. المدى from 6 - 40 والقيمة الافتراضية هي 20.

الخطوة 4. في حقل تأخير إعادة التوجيه، قم بتعيين الفاصل الزمني (بالثواني) الذي يظل فيه الجسر في حالة التعلم قبل إعادة توجيه الحزم. يتراوح هذا من 4 إلى 30 والقيمة الافتراضية هي 15.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى تكوين إعدادات واجهة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على SG350XG و SG550XG.

الخطوة 5. طقطقة يطبق. تتم كتابة إعدادات STP العمومية إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.

جذر معين

والجذر المعين هو عندما تفرض على جهاز معين أن يكون الجهاز الجذري في مجال STP (بروتوكول الشجرة المتفرعة) بدلا من أن تقوم الأجهزة باستكشافه بنفسها. يوضح هذا القسم من المستند تفاصيل الجذر المعين.

يعرض حقل معرف الجسر أولوية الجسر المرتبطة بعنوان MAC الخاص بالجهاز.

يظهر حقل معرف الجسر الرئيسي أولوية الجسر الرئيسي المضمنة في عنوان MAC الخاص بالجسر الرئيسي.

حقل المنفذ الجذري هو المنفذ الذي يوفر مسار التكلفة الأقل من هذا الجسر إلى الجسر الرئيسي.

ملاحظة: يكون هذا مهما عندما لا يكون الجسر هو الجذر.

حقل تكلفة المسار الجذر هو تكلفة المسار من هذا الجسر إلى الجذر.

يقصد بحقل عدد تغييرات المخطط إجمالي عدد تغييرات مخطط STP التي حدثت.

حقل تغيير المخطط الأخير هو الفاصل الزمني الذي انقضى منذ حدوث آخر تغيير للمخطط. يظهر الوقت بتنسيق الأيام/الساعات/الدقائق/الثواني.