الهدف

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات توفير الطاقة على SG350XG و SG550XG.

المقدمة

تتوافق المحولات طراز SG350XG و SG550XG مع شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) وفقا لمعيار IEEE 802.3az EEE. هذه الميزات هي سلسلة من التعديلات التي ستتسبب في إستخدام المحول طاقة أقل، مما يجعله أكثر توفيرا للطاقة وأقل تكلفة. على سبيل المثال، يمكنك تعطيل المنافذ عندما لا تكون تقوم بإرسال البيانات أو استقبالها، ولكن لا يزال لديك المحول يعتبرها نشطة إداريا. إذا كانت البيانات بحاجة إلى النقل، سيستيقظ المنفذ بسرعة، دون فقدان الحزمة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SG350XG

- SG550XG

إصدار البرامج

- v2.0.0.73

تكوين خصائص الطاقة العامة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنافذ > إيثرنت الأخضر > الخصائص.

يتم فتح صفحة الخصائص.

ملاحظة: لكي تصبح الإعدادات في هذه الصفحة فعالة، قد تحتاج إلى تكوين منافذ فردية. للقيام بذلك، انقر فوق الارتباط إعدادات المنفذ الموجود في أعلى الصفحة للانتقال إلى صفحة إعدادات المنفذ. وهذا موضح في القسم التالي.

الخطوة 2. (إختياري) في حقل أضواء LED، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار enable لإيقاف تشغيل جميع أضواء LED الخاصة بالمنافذ على المحول. يتم تحديده بشكل افتراضي.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الحقول التالية على مزيد من المعلومات:

- وضع اكتشاف الطاقة - يظهر هذا الحقل ما إذا كان وضع اكتشاف الطاقة ممكنا أو معطلا. هو مكنت افتراضيا. تسمح هذه الميزة للمنافذ غير النشطة بالانتقال إلى حالة الطاقة المنخفضة، مع الاستمرار في التقدم إداريا. الاسترداد من هذه الحالة سريع، وشفاف، ويؤدي إلى عدم فقدان حزمة. تدعم منافذ GE و FE هذا الوضع.

- قصير المدى - يظهر هذا الحقل ما إذا كان وضع الوصول القصير ممكنا أو معطلا. هو مكنت افتراضيا. تؤدي هذه الميزة إلى تقليل إستهلاك الطاقة لمنفذ ما إذا اكتشف كابل قصير. هذا الوضع مدعوم فقط على منافذ RJ45 GE، ولا يطبق على منافذ Combo.

- توفير الطاقة - يعرض النسبة المئوية للطاقة الموفرة باستخدام شبكة إيثرنت صديقة للبيئة وقصر المدى. وهو لا يعرض معلومات حول الطاقة المحفوظة من قبل EEE.

- الطاقة التراكمية المحفوظة - يعرض كمية الطاقة المحفوظة منذ آخر إعادة تشغيل للجهاز.

ملاحظة: لإعادة ضبط حقل الطاقة التراكمية المحفوظة، انقر فوق زر إعادة ضبط عداد توفير الطاقة.

الخطوة 3. (إختياري) في حقل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) طراز 802.3، يتم تحديد خانة الاختيار enable بشكل افتراضي. وهذا يوفر شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (EEE) بشكل عام، كما أنه يختلف عن شبكة إيثرنت الخضراء. تم وضع معايير شبكة إيثرنت المحسنة المجمعة (EEE) من قبل IEEE لتقليل إستهلاك الطاقة أثناء فترات النشاط المنخفض. يمكنك تعطيل EEE بإلغاء تحديد خانة الاختيار هذه.

الخطوة 4. طقطقة يطبق. يتم تطبيق إعدادات الطاقة على الفور.

تكوين خصائص المنفذ الفردية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنافذ > إيثرنت الأخضر > إعدادات المنفذ.

تظهر صفحة إعدادات المنفذ.

ملاحظة: تعرض لقطة الشاشة 10 منافذ لكل صفحة، ولكن الافتراضي هو عرض جميع المنافذ على نفس الصفحة. يمكن ضبط هذا الإعداد باستخدام القائمة المنسدلة في الركن العلوي الأيسر من جدول إعداد المنافذ.

لكي تصبح الإعدادات في هذه الصفحة فعالة، قد يتعين عليك تكوين الإعدادات العمومية. للقيام بذلك، انقر فوق الارتباط خصائص الموجود في أعلى الصفحة للانتقال إلى الصفحة خصائص. وهذا موضح في الجزء السابق.

الخطوة 2. حدد زر انتقاء المنفذ في جدول إعداد المنفذ، ثم انقر على تحرير... لتحرير إعدادات الطاقة الخاصة به في نافذة تحرير إعداد المنفذ.

الخطوة 3. في حقل الواجهة، أستخدم الوحدة والمنفذ المنسدلة لتحديد منفذ على محول ما للتكوين. يبدي هذا مجال تلقائيا الميناء ينتقي من الميناء يثبت طاولة، ويستعمل بشكل رئيسي أن يحول بين ميناء مختلف دون العودة إلى الصفحة السابقة.

الخطوة 4. في حقل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) طراز 802.3، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) للمنفذ المحدد. يتم تحديده بشكل افتراضي.

الخطوة 5. في حقل بروتوكول LLDP بشبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) طراز 802.3، حدد خانة الاختيار enable لجعل المنفذ يعلن عن إمكانات شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) الخاصة به من خلال بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP). يتم تحديده بشكل افتراضي.

الخطوة 6. طقطقة يطبق. يتم تحديث إعدادات المنفذ على الفور. يمكنك بعد ذلك النقر فوق إغلاق للعودة إلى صفحة إعدادات المنفذ، أو أختر منفذا آخر لتكوينه في حقل الواجهة.

الخطوة 7. إذا كنت تريد نسخ إعدادات المنفذ بسرعة إلى منفذ آخر أو مجموعة منافذ أخرى، فحدد زر الخيار الخاص به في جدول إعداد المنفذ وانقر على إعدادات النسخ... زر.

الخطوة 8. في نافذة إعدادات النسخ، أدخل المنفذ (المنافذ) الذي تريد النسخ إليه في حقل النص. أنت يستطيع عينت يتعدد ميناء، يفصل بفاصلة، أو مدى الميناء.

الخطوة 9. طقطقة يطبق. تم نسخ الإعدادات.

لقد انتهيت الآن من تكوين إعدادات توفير الطاقة بنجاح على محول SG350XG أو SG550XG.