الهدف

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية تشخيص مشاكل ترفرفة الارتباط على محول ما واستكشاف أخطائها وإصلاحها باستخدام SG350X على سبيل المثال.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Sx350 | 2.5.7.85 (تنزيل الأحدث)

- SG350X | 2.5.7.85 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X | 2.5.7.85 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

رفرفة أيسر، أيضا يشار إلى ك خطوة رفرفة، حالة حيث قارن طبيعي على المفتاح باستمرار يذهب صعودا ونزولا، ثلاثة مرات أو أكثر في الثانية لمدة على الأقل عشرة ثاني. القضية المشتركة تكون عادة مرتبطة بكبل سيئ، أو غير مدعوم، أو غير قياسي أو تصميم صغير قابل للتوصيل (SFP) أو مرتبط بمشاكل أخرى في مزامنة الارتباط. يمكن أن يكون سبب رفرفة الرابط متقطعا أو دائما.

بما أن ترفرفة الرابط تميل إلى أن تكون تداخلا فيزيائيا، يشرح هذا المستند الخطوات والإجراءات التي يمكن إتخاذها لتشخيصه ومنعه. in addition، تغطي المقالة أيضا العملية إعداد أن يستطيع كنت شكلت على المفتاح أن يمنع أو يحل خطوة ربط إصدار.

جدول المحتويات

- رفرفة رابط التعريف

- فحص المكونات المادية والأجهزة الخاصة بالجهاز بما في ذلك الكابلات

- تحليل طبقتك

- كيفية تكوين منع رفرفة الرابط

- تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE)

- تعطيل Smartport

رفرفة رابط التعريف

يمكن التعرف على وميض الارتباط بسهولة في الشبكة. سيكون توصيل بعض الأجهزة متقطعا. يمكن رؤية رفرفة الارتباط والتعرف عليها في syslog للجهاز؛ توفر رسائل syslog معلومات حول الأحداث أو الأخطاء أو أي مشاكل خطيرة التي يمكن أن تحدث داخل المحول. عند مراجعة syslogs، ابحث عن الإدخالات "up" و"down" التي يبدو أنها متطابقة في فترة زمنية قصيرة. هذا مدخل أيضا يصف تماما أي ميناء يسبب الإصدار، وأنت يستطيع باشرت أن يتحرى أن ميناء خاص.

فحص المكونات المادية والأجهزة الخاصة بالجهاز بما في ذلك الكابلات

القضية المشتركة الخاصة برفرفة الارتباط ترتبط عادة بكبل سيئ، غير مدعوم، أو غير قياسي أو facteur صغير pluggable (SFP) أو مرتبط بمشاكل أخرى في مزامنة الارتباط. اختبر كبلات وكبلات إيثرنت التي يتم إستخدامها على المنافذ مما يؤدي إلى حدوث مشكلات. تأكد من أن جهازك موجود على أحدث البرامج الثابتة.

الخطوة 1

حاول تغيير الكابلات والشاشة. إذا إستمرت المشكلة، فقم بالمتابعة إلى الخطوة 2.

الخطوة 2

انتقل إلى الحالة والإحصائيات > التشخيصات > إختبار النحاس.

الخطوة 3

حدد المنفذ من القائمة المنسدلة. في هذا المثال، يتم تحديد GE16. انقر على إختبار النحاس.

الخطوة 4

سيظهر تحذير. كن على علم بأن المنفذ سيتم إغلاقه لفترة قصيرة من الوقت. أختر OK.

الخطوة 5

سيتم عرض نتائج الاختبار. إذا كان يقول نعم، فمن الأرجح أنه ليس الكبل. إذا لم تكن النتائج صحيحة، فقم بتغيير الكبل وكرر إختبار النحاس لتأكيد أنه ليس الكبل.

تحليل طبقتك

لتأكيد أنها مشكلة فعلية وليست مشكلة تكوين على المحول، يلزمك تحليل الأجهزة المتصلة بالمحول لديك. تحقق مما يلي:

1. ما الأجهزة المتصلة بالمحول؟

- تحليل كل جهاز متصل بالمحول. هل واجهت أية مشكلات مع هذه الأجهزة؟

2. ما هي المنافذ التي تتسبب في المشكلة وما هي الأجهزة المتصلة بهذه المنافذ؟

- إختبار المنافذ من خلال توصيل الأجهزة الأخرى والتحقق من إستمرار المشكلة.

- معرفة ما إذا كان الجهاز يتسبب في مشاكل على منفذ آخر.

3. هل هو المنفذ أم الجهاز؟

- تحديد ما إذا كان هو المنفذ أم أن الجهاز يحدد كيفية متابعة عملية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- إذا كان هذا هو الجهاز، فقد يتعين عليك الاتصال بإدارة الدعم الخاصة بهذا الجهاز.

- إذا حددت أنه المنفذ، فقد حان الوقت للتحقق مما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالتكوين أو بواحد فعلي.

كيفية تكوين منع رفرفة الرابط

يقلل منع جنيح الرابط من التعطل إلى المفتاح وعمليات الشبكة. هو يستقر الشبكة طبولوجيا ب تلقائيا يثبت الميناء أن يختبر مفرط خطوة رفرفة حادث إلى دولة handicapé ميناء. توفر هذه الآلية أيضا الوقت لتصحيح الأخطاء وتحديد مكان السبب الجذري للرفرفة. يتم إرسال رسالة syslog أو مصيدة بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) إلى التنبيه فيما يتعلق برفرفة الارتباط وإيقاف تشغيل المنفذ. ستصبح الواجهة نشطة مرة أخرى فقط إذا تم تمكينها بشكل محدد بواسطة مسؤول النظام. للحصول على التعليمات المستندة إلى واجهة سطر الأوامر (CLI)، تحقق من المقالة تكوين إعدادات منع جنيح الارتباط على محول ما من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

الخطوة 1

سجل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) من المفتاح.

الخطوة 2

أخترت متقدم عرض أسلوب.

الخطوة 3

انتقل إلى إدارة المنفذ > إعدادات المنفذ.

الخطوة 4

في صفحة إعدادات المنفذ، قم بتمكين منع رفرفة الارتباط بالتحقق من المربع enable. طقطقة يطبق.

الخطوة 5

طقطقة حفظ.

تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE)

هل ما زلت تواجه رفرفة الارتباط بعد التحقق من طبقتك وأجهزتك وتمكين منع رفرفة الارتباط؟ حاول تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE). والغرض من شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) هو أن تتميز إرتباطات الإيثرنت بوقت الخمول وفرصة توفير الطاقة. ومع ذلك، لا تكون جميع الأجهزة متوافقة مع معيار EEE 802.3az وقد يكون تعطيل هذا الخيار هو أفضل مسار للعمل.

الخطوة 1

سجل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للمحول.

الخطوة 2

أخترت متقدم عرض أسلوب.

الخطوة 3

انتقل إلى إدارة المنافذ > إيثرنت الأخضر > الخصائص.

الخطوة 4

قم بتعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) طراز 802.3 من خلال إلغاء تحديد مربع التمكين. طقطقة يطبق.

الخطوة 5

طقطقة حفظ.

تعطيل Smartport

تطبق ميزة Smartport إعداد تم تكوينه مسبقا على منفذ المحول استنادا إلى نوع الجهاز الذي يحاول الاتصال. يسمح Auto Smartport للمحول بتطبيق هذه التكوينات على الواجهات تلقائيا عند اكتشاف الجهاز. في بعض الأحيان، قد يكتشف Smartport الجهاز بشكل غير صحيح، مما يمكن أن يتسبب في أن المنفذ المحدد إلى "flap". لمنع ذلك، يمكنك تعطيل Smartport.

الخطوة 1

أختر Smartport > خصائص.

الخطوة 2

حدد تعطيل بجوار Administrative Auto Smartport لتعطيل Smartport بشكل عام على المحول. طقطقة يطبق.

سيقوم هذا بتعطيل Smartport على جميع الواجهات ولكنه لن يؤثر على تكوينات شبكة VLAN اليدوية.

هل لديك مشاكل في SmartPort؟ تعرف على كيفية تحديد ميزة Smartport واستكشاف أخطائها وإصلاحها وتعطيلها إذا كانت تتسبب في حدوث مشاكل مع المحول لديك.

القرار

يمكن أن يكون رفرفة الارتباط موهنا في الشبكة. لكن الآن مع كل هذه المعلومات التي تعلمتها، يمكنك تشخيص، منع، وحل مشاكل رفرفة الروابط بسهولة.