الهدف

تكون ميزة إعادة تمهيد جهاز الشبكة مفيدة عندما تتطلب تغييرات معينة في الإعدادات إعادة تمهيد لتطبيق إعدادات التكوين بالكامل، أو إذا لم يكن الجهاز يعمل كما هو متوقع. تنعكس إعدادات تكوين جهاز الشبكة بعد إعادة تشغيل الجهاز.

تستخدم ميزة "إعادة الضبط" لإزالة إعدادات التكوين الجاري تشغيلها أو الحالية على جهاز الشبكة واستعادتها إلى الإعدادات الافتراضية الأصلية. يوصى بإعادة الضبط اليدوي عندما يلزم إعادة تكوين الجهاز بالكامل، أو في حالة نسيت كلمة المرور وعدم إمكانية الاسترداد بأية وسيلة مثل الوصول إلى وحدة التحكم باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) أو برنامج Telnet.

توفر هذه المقالة إرشادات حول كيفية إعادة تمهيد أو إعادة تعيين المبدّل الخاص بك يدويًا. إذا كنت ترغب في إستخدام CLI لإعادة التعيين، انقر هنا للوصول إلى إصدار CLI.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- Sx250 sery | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

- Sx300 Series | 1.4.7.05 (تنزيل الأحدث)

- Sx350 Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

- SG350X Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

إعادة تمهيد المحول يدويا

هام: عند إعادة تمهيد محول، يتم حذف ملف التكوين الجاري تشغيله. قبل متابعة إرشادات إعادة التشغيل، تأكد من حفظ جميع إعدادات التكوين الجاري تشغيلها لتجنب فقدان البيانات. إذا كنت ترغب في الحصول على مساعدة في إعادة التشغيل، فيمكنك مراجعة ملفات تكوين تنزيل المقالة أو نسخها إحتياطيا على محول ما.

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول واختر إدارة > إعادة التمهيد.

الخطوة 2

في منطقة إعادة التشغيل، انقر فوق زر الراديو الذي يتوافق مع الوقت المرغوب الذي يتم فيه إعادة تمهيد المحول.

الخيارات هي:

- فوري - تتم إعادة تمهيد المحول بمجرد النقر فوق إعادة التشغيل.

- التاريخ - تتم إعادة تمهيد المحول في التاريخ والوقت اللذين تم تكوينهما. أختر الشهر والتاريخ الذي تريد فيه إعادة تمهيد المحول والوقت المحدد في ذلك اليوم المعين لإعادة تمهيد المحول.

- داخل - تتم إعادة تمهيد المحول بعد مرور الوقت الذي تم تكوينه. أختر عدد الأيام والساعات التي ينتظرها المحول لإعادة التمهيد. وبمجرد مرور هذا الوقت الثابت، تتم إعادة تمهيد المحول.

الخطوة 3

(إختياري) حدد خانة الاختيار إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية لإعادة تمهيد المحول إلى تكوين إعدادات المصنع الافتراضية.

الخطوة 4

(إختياري) حدد خانة الاختيار مسح ملف تكوين بدء التشغيل لمسح التكوين على المحول بعد إعادة التمهيد.

الخطوة 5

طقطقة reboot أن يعيد المفتاح.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الاستعادة الفورية ويتم التحقق من الاستعادة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

ملاحظة: يتم تمكين التكوين التلقائي ل DHCP بشكل افتراضي في إعدادات المصنع. in order to بشكل صحيح reboot المفتاح إلى المصنع تقصير، أنت تحتاج أن يعجز ال DHCP تشكيل تلقائي لذلك المفتاح لا تلقائيا يجلب تشكيل من نادل محلي. لمعرفة المزيد حول هذه الميزة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

لقد قمت الآن بإعادة تمهيد المحول بنجاح.

إعادة ضبط المحول يدويا

الخطوة 1

افصل جميع كبلات الإيثرنت من المحول.

الخطوة 2

باستخدام رقم تعريف شخصي، اضغط باستمرار على زر إعادة ضبط في المحول لمدة تتراوح من 15 إلى 20 ثانية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام المحول SG350X-24 24-Port Gigabit Stackable Managed Switch.

الخطوة 3

بمجرد أن تضئ كل مصابيح Port LED، أترك زر إعادة ضبط.

الخطوة 4

قم بتوصيل الكمبيوتر مباشرة بالمحول باستخدام كبل إيثرنت.

الخطوة 5

افتح مستعرض ويب على الكمبيوتر وأدخل عنوان IP الخاص بالمحول في شريط العناوين. يكون عنوان IP الافتراضي للمحول هو 192.168.1.254.

ملاحظة: للتأكد من أن الكمبيوتر لديك عنوان IP في الشبكة الفرعية نفسها التي بها المحول، وذلك للاتصال بشكل صحيح. في هذا المثال، عنوان IP الخاص بالكمبيوتر هو 192.168.1.100 وقناع الشبكة الفرعية هو 255.255.255.0.

الخطوة 6

ما إن يربط، المفتاح سيطالب ل username وكلمة. التقصير username وكلمة: cisco/cisco.

ملاحظة: سيكون مطلوبا منك تكوين كلمة مرور جديدة لحماية شبكتك بشكل أفضل.

الخطوة 7

دخلت cisco في القديم كلمة مجال.

الخطوة 8

أدخل كلمة المرور الجديدة في حقلي كلمة المرور الجديدة وتأكيد كلمة المرور.

الخطوة 9

حدد خانة الاختيار تعطيل فرض تعقيد كلمة المرور لتخطي متطلبات قوة كلمة المرور.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين ميزة أمان قوة كلمة المرور للمحول، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 10

انقر فوق تطبيق لتطبيق التكوين.

الخطوة 11

طقطقت ما إن يطالب بالرسالة المنبثقة أدناه، ok.

الخطوة 12

(إختياري) انقر فوق حفظ" لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

لقد قمت الآن بإعادة ضبط المحول يدويا بنجاح.