الهدف

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية تكوين خصائص SmartPort التلقائي على المحول لديك من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

لتكوين المنافذ الذكية على أداة مساعدة مستندة إلى الويب، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.3.0.130

تكوين خصائص Smartport

تكوين خصائص Smartport العامة

يتيح المنفذ الذكي، عند تمكينه، للمحول تحديد أنواع الأجهزة المتصلة به. يمكنك التمكين من خلال إعداد بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) و/أو بروتوكول اكتشاف إرتباط الطبقة (LLDP).

CDP هو بروتوكول طبقة إرتباط بيانات خاص يتم إستخدامه لمشاركة المعلومات حول أجهزة Cisco الأخرى المتصلة مباشرة. تتيح CDP للجهاز إمكانية الإعلان عن نوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل وعنوان IP والتكوين والإمكانات للأجهزة المجاورة ثم تخزينه في قاعدة معلومات الإدارة.

تساعد المعلومات المشتركة بين الجيران على تقليل الوقت اللازم لإضافة جهاز جديد إلى الشبكة المحلية (LAN) كما توفر التفاصيل اللازمة لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

ويعمل بروتوكول LLDP بنفس وظائف بروتوكول CDP. والفارق هو أن بروتوكول LLDP يسهل قابلية التشغيل البيني للبائع وأن بروتوكول CDP هو شركة Cisco الخاصة.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد تلك بدلاً من ذلك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG350X#configure

الخطوة 3. دخلت أن يشكل ال auto Smartports إداري دولة في المفتاح، التالي:

SG350X(config)#macro auto [يمكن | معطل | مسيطر عليه]

ملاحظة: لا يمكنك تمكين Auto SmartPort بشكل عام إذا تم تمكين شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) ل WI Voice.

- ممكن - يتم تمكين الحالات الإدارية العامة والتشغيلية ل Auto Smartport.

- معطل - يتم تعطيل الحالات الإدارية العامة والتشغيلية ل Auto Smartport.

- control - يتم تمكين الحالات الإدارية العامة والتشغيلية ل Auto Voice VLAN عند التشغيل. إذا تم التحكم في حالة إدارة Auto Smartport، فإن حالة تشغيل Auto Smartport تتم إدارتها بواسطة مدير شبكة VLAN الصوتية ويتم تعيينها على النحو التالي:

- يتم تعطيل حالة تشغيل Auto SmartPort عند تمكين شبكة VLAN الصوتية WI.

- يتم تمكين حالة تشغيل Auto Smartport عند تمكين شبكة VLAN الصوتية التلقائية.

ملاحظة: بغض النظر عن حالة Auto Smartport، يمكنك دائما تطبيق ماكرو Smartport يدويا على نوع Smartport المقترن به. الماكرو Smartport إما ماكرو مدمج أو ماكرو معرف من قبل المستخدم.

الخطوة 4. لتمكين معلومات قدرة CDP لتحديد نوع الجهاز المرفق، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#macroprocessing auto cdp

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين بروتوكول CDP.

الخطوة 5. لتمكين إستخدام معلومات قدرة LLDP لتحديد نوع الجهاز المرفق، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#macro auto processing lldp

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين بروتوكول LLDP. وهذا سيسمح ل LLDP باكتشاف نوع الجهاز المرفق على المحول وتحديده.

الخطوة 6. لتمكين الكشف التلقائي عن الأجهزة من نوع معين، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#macro auto processing نوع [smartport-type] [enable | disable]

- smartport-type - الكشف التلقائي من نوع Smartport للمضيف أو ip_phone أو ip_phone_desktop أو المحول أو الموجه أو نقطة الوصول اللاسلكية (AP).

ملاحظة: يتم تمكين الكشف التلقائي ل IP_phone و ip_phone_desktop والمحول ونقطة الوصول اللاسلكية (AP) بشكل افتراضي.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين الكشف التلقائي لهاتف IP.

الخطوة 7. (إختياري) لاستبدال قيم Auto Smartport الافتراضية لوحدات الماكرو المدمجة في Smartport، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#macro auto integrated parameters [smartport-type] [parameter-name value]

- النوع Smartport - الكشف التلقائي من نوع Smartport للطابعة أو سطح المكتب أو الضيف أو الخادم أو المضيف أو ip_camera أو ip_phone أو ip_phone_desktop أو المحول أو الموجه أو نقطة الوصول اللاسلكية (ap).

- قيمة المعلمة-name - تحدد اسم المعلمة وقيمتها. هذه هي معلمات الماكرو المدمج أو المعرف من قبل المستخدم المحدد في أمر الماكرو Smartport للمستخدم التلقائي.

ملاحظة: بشكل افتراضي، يكون كل نوع Smartport مقترنا بزوج من وحدات الماكرو المدمجة: ماكرو يطبق التكوين، ومزود عام (لا ماكرو) لإزالة التكوين. تكون أنواع Smartport هي نفس اسم وحدات الماكرو Smartport المضمنة المقابلة، مع بادئة صقل الماكرو بدون _. لا يمكن تغيير قيمة المعلمة $voice_vlan بواسطة هذا الأمر.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تكوين المحول باستخدام المعلمة $native_vlan 1.

الخطوة 8. للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#exit

الخطوة 9. (إختياري) لعرض معلومات المعالجة التلقائية للماكرو حول بروتوكولات الاكتشاف التي يتم تمكينها وأنواع الأجهزة التي يمكن اكتشافها تلقائيا، أدخل ما يلي:

SG350X#show ماكرو معالجة تلقائية

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين خصائص Smartport العامة بنجاح على المحول لديك.

تكوين خصائص Smartport على واجهة

الماكرو SmartPort هو مجموعة معرفة من قبل المستخدم لأوامر واجهة سطر الأوامر (CLI) من Cisco IOS. وهو يسمح لك بإعداد عمليات التهيئة الشائعة بسرعة فائقة وسهولة تامة وبشكل متناسق. وهو يتيح الميزات والإعدادات والاتصالات لأجهزة الشبكة.

يمكن تطبيق ماكرو Smartport على واجهة باسم الماكرو، أو بواسطة نوع Smartport المقترن بالماكرو. يمكن تنفيذ ماكرو Smartport باسم الماكرو فقط من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

ملاحظة: عند تطبيق ماكرو على واجهة، لا يتم فقد تكوينات الواجهة الموجودة. تتم إضافة الأوامر الجديدة إلى الواجهة ويتم حفظها في ملف التكوين الجاري تشغيله.

ملاحظة: تختلف متطلبات الوصول إلى الشبكة وجودة الخدمة (QoS) إذا كانت الواجهة متصلة بهاتف IP أو طابعة أو موجه أو نقطة وصول (AP).

للحصول على مزيد من المعلومات حول وحدات ماكرو Smartport التي توفرها Cisco، انقر هنا.

هناك طريقتان لتطبيق ماكرو Smartport بواسطة نوع Smartport على واجهة:

- Smartport الثابت - يمكنك تعيين نوع Smartport يدويا على واجهة. النتيجة هي تطبيق ماكرو Smartport المتوافق على الواجهة. إذا كان الجهاز المتصل لا يسمح بالاكتشاف بواسطة CDP و/أو LLDP، فيجب تعيينه بشكل ثابت للواجهة المطلوبة.

- Auto Smartport - ينتظر Auto Smartport جهاز ليتم توصيله بالواجهة قبل تطبيق تكوين ما. عند اكتشاف جهاز من واجهة، يتم تطبيق ماكرو Smartport (في حالة تعيينه) الذي يماثل نوع Smartport للجهاز المرفق تلقائيا. مكنت هذا افتراضيا.

عند تطبيق أنواع Smartport على الواجهات، يتم حفظ أنواع Smartport والتكوين في وحدات ماكرو Smartport المقترنة في ملف التكوين الجاري تشغيله. إذا قمت بحفظ ملف التكوين الجاري تشغيله في ملف تكوين بدء التشغيل، فإن الجهاز يطبق أنواع Smartport وماكرو Smartport على الواجهات بعد إعادة التمهيد كما يلي:

- إذا لم يحدد ملف تكوين بدء التشغيل نوع Smartport لواجهة، فسيتم تعيين نوع Smartport الخاص به على الافتراضي.

- إذا كان ملف تكوين بدء التشغيل يحدد نوع Smartport ساكن إستاتيكي، فإن نوع Smartport للواجهة يتم تعيينه على هذا النوع الثابت.

- إذا كان ملف تكوين بدء التشغيل يحدد نوع Smartport الذي تم تعيينه ديناميكيا بواسطة Auto Smartport:

- إذا تم تمكين حالة التشغيل العام ل Auto Smartport وحالة المنفذ التلقائي للواجهة والحالة الثابتة، فإنه يتم تعيين نوع Smartport على هذا النوع الديناميكي.

- وإلا، يتم تطبيق صقل الماكرو المطابق ويتم تعيين حالة الواجهات على الافتراضي.

لتكوين إعدادات Smartport على واجهة معينة على المحول لديك، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG350X#configure

الخطوة 2. في وضع "التكوين العام"، أدخِل سياق "تكوين الواجهة" من خلال إدخال ما يلي:

SG350X(config)#interface ge1/0/19

- interface-id - يحدد معرّف واجهة ليتم تكوينه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تكوين الواجهة ge1/0/19. يتم توصيل هاتف بروتوكول الإنترنت Cisco 8861 IP بهذا المنفذ. لتكوين نطاق من المنافذ مع نفس البروتوكول بشكل ثابت، سوف تدخل ge1/0/[رقم منفذ أولي - رقم منفذ نهائي]

الخطوة 3. لتمكين ميزة Auto Smartport على الواجهة، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#macro auto smartport

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين Auto Smartport على الواجهة.

يدخل خطوة 4. (إختياري) أن يثبت القارن كقارن ثابت Smartport، التالي:

SG350X(config-if)#macro auto persistent

ملاحظة: تحتفظ واجهة SmartPort الثابتة بالتكوين الديناميكي الخاص بها في الحالات التالية: الارتباط down/up، وانتهاء صلاحية جهاز الإرفاق، وإعادة التمهيد. لكي تكون الاستمرارية وتكوين Smartport فعالين عبر إعادة التشغيل، يجب حفظ ملف التكوين الجاري تشغيله في ملف تكوين بدء التشغيل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين ميزة "التثبيت التلقائي" على الواجهة.

الخطوة 5. لتعيين نوع Smartport يدويا أو بشكل ثابت إلى واجهة، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#macro auto smartport type [smartport-type]

- قيمة المعلمة-name - يحدد نوع Smartport مثل الطابعة أو سطح المكتب أو الضيف أو الخادم أو المضيف أو ip_camera أو ip_phone أو ip_phone_desktop أو المحول أو الموجه أو نقطة الوصول اللاسلكية (ap).

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تخصيص الواجهة ge1/0/19 بشكل ثابت مع هاتف بروتوكول الإنترنت (IP).

الخطوة 6. أدخِل الأمر end للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات":

SG350X(config-if)#end

الخطوة 7. لعرض معلومات حول جميع المنافذ الذكية أو منفذ معين، أدخل ما يلي:

SG350X#show macro auto ميناء [interface-id | مفصل]

- interface-id - معرف الواجهة مثل واجهة الإيثرنت أو قناة المنفذ.

- تفصيلي - يعرض معلومات للمنافذ غير الموجودة بالإضافة إلى المنافذ الحالية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض معلومات Auto Smartport للواجهة ge1/0/19.

ينقذ خطوة 8. (إختياري) في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، ال يشكل عملية إعداد إلى الذو رأسمالمجازفة تشكيل مبرد ب يدخل التالي:

SG350X#copy running-config startup-config

خطوة 9. (إختياري) صحافة Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال overwrite مبرد [config]... يظهر رسالة حث.

لقد انتهيت الآن من تكوين إعدادات Smartport على منفذ أو منافذ معينة على المحول لديك بنجاح.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco