الهدف

على المحول لديك، يتم تخزين جميع معلومات التوجيه في ذاكرة خاصة عالية السرعة تسمى الذاكرة الثالثة القابلة للتوجيه (TCAM) والتي تعمل بشكل أساسي في زيادة سرعة بحث المسار، وتصنيف الحزم وإعادة التوجيه، والأوامر المستندة إلى قائمة التحكم في الوصول (ACL).

يتم تقسيم إدخالات TCAM إلى المجموعات التالية:

- إدخالات بروتوكول الإنترنت (IP) — إدخالات وحدة التحكم بالموجه محجوزة للمسارات الثابتة لبروتوكول الإنترنت (IP) وواجهات IP ومضيفات IP.

- الإدخالات غير الخاصة ب IP — إدخالات TCAM المحجوزة للتطبيقات الأخرى، مثل قواعد قائمة التحكم في الوصول (ACL) ومنظمو تكلفة الخدمة (CoS) وحدود معدل شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN).

تتيح لك صفحة موارد التوجيه على المحول لديك ضبط تخصيص TCAM. يمكن تعديل موارد التوجيه بشكل غير صحيح بأحد الطرق التالية:

- عدد إدخالات TCAM للموجه التي تقوم بتخصيصها أقل من الرقم المستخدم حاليا.

- عدد إدخالات TCAM للموجه التي تقوم بتخصيصها أكبر من الحد الأقصى المتاح لتلك الفئة. يتم عرض القيم القصوى على الصفحة.

إذا قمت بتغيير تخصيص TCAM للموجه بشكل غير صحيح، فسيتم عرض رسالة خطأ. إذا كان تخصيص TCAM للموجه الخاص بك ممكنا، تظهر رسالة أنه سيتم إجراء إعادة تمهيد تلقائي باستخدام الإعدادات الجديدة.

يوفر الجدول التالي عدد إدخالات TCAM التي تستخدمها الميزات المختلفة:

الكيان المنطقي

IPv4

IPv6 (PCL TCAM)

IPv6 (الموجه TCAM)

جار IP

إدخال واحد

إدخال واحد

4 إدخالات

عنوان IP على واجهة

إدخالان

إدخالان

8 إدخالات

المسار عن بعد لبروتوكول IP

إدخال واحد

إدخال واحد

4 إدخالات

بادئة الارتباط

غير متوفر

إدخال واحد

4 إدخالات

ملاحظة: يستخدم تخطيط شبكة VLAN أربعة إدخالات TCAM في جميع الحالات.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات موارد التوجيه على المحول لديك من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI). في هذا السيناريو، يجب ضبط القيم الافتراضية لاستيعاب موارد توجيه تعيين شبكة VLAN.

ملاحظة: لتكوين موارد التوجيه على المحول باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- SG550X sery

إصدار البرامج

- 2.3.0.130

تكوين موارد الموجه

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X-48MP switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. لعرض إدخالات الموجه التي تم تكوينها حاليا على المحول، أدخل ما يلي:

SG350X#show نظام مسحاج تخديد موارد

يتم إستخدام إدخالات TCAM التالية بواسطة الميزات المختلفة:

- يستهلك كل مسار يعمل عبر بروتوكول IPv4 إدخالا واحدا.

- يستهلك كل جهاز مجاور ل IPv4 إدخالا واحدا.

- يستهلك كل واجهة IPv4 إدخالين.

- يستهلك كل مسار للبروتوكول IPv6 أربعة إدخالات.

- يستهلك كل جهاز مجاور ل IPv6 أربعة إدخالات.

- تستهلك كل واجهة بروتوكول IPv6 ثمانية إدخالات.

- تستهلك كل بادئة IPv6 على الارتباط أربعة إدخالات.

- يستهلك كل مسار للبث المتعدد ل IPv4 إدخالين.

- يستهلك كل مسار للبث المتعدد ل IPv6 ثمانية إدخالات.

- يستهلك كل نهج IPv4 أربعة إدخالات.

- يستهلك كل نهج IPv6 أربعة إدخالات.

- يستهلك كل تعيين لشبكة VLAN مرتبط بواجهة 4 إدخالات.

الخطوة 3. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG350X#configure

الخطوة 4. لتكوين موارد موجه النظام على المحول، أدخل ما يلي:

SG350X#موارد موجه النظام [ip-entries max-number] [ipV6-entries max-number] [IPM-entries max-number] [IPv6-entries max-number] [policy-ip-entries max-number] [policy-ipV6-entries max-number] [vlan-mapping-entries max-number]

المعلمات هي:

- الحد الأقصى لعدد إدخالات إدخالات IP — (إختياري) الحد الأقصى لعدد إدخالات IPv4. القيمة 320 ل SX350 و 3072 ل SG550X.

- الحد الأقصى لعدد إدخالات IPv6 — (إختياري) الحد الأقصى لعدد إدخالات IPv6. القيمة 320 ل SX350 و 3702 ل SG550X.

- الحد الأقصى لعدد إدخالات IPM — (إختياري) الحد الأقصى لعدد إدخالات البث المتعدد عبر الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IP). القيمة 128 ل SX350 و 512 ل SG550X.

- الحد الأقصى لعدد إدخالات البث المتعدد ل IPv6 — (إختياري) الحد الأقصى لعدد إدخالات البث المتعدد ل IPv6. القيمة 128 ل SX350 و 512 ل SG550X.

- الحد الأقصى لعدد إدخالات سياسة IP - (إختياري) الحد الأقصى لعدد إدخالات توجيه سياسة IPv4. القيمة 48 ل Sx350.

- الحد الأقصى لعدد إدخالات توجيه نهج IPv6 — (إختياري) الحد الأقصى لعدد إدخالات توجيه سياسة IPv6. القيمة 48 ل Sx350.

- الحد الأقصى لعدد إدخالات تخطيط شبكة VLAN — (إختياري) الحد الأقصى لعدد إدخالات تخطيط شبكة VLAN. القيمة الافتراضية هي 0 ل Sx350

الخطوة 5. ضغطت Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن أنت حضضت أن overwrite مبرد config مع ال running-configuration مبرد. بمجرد الضغط على Y، سيتم إعادة تمهيد المحول. في هذا المثال، يتم إدخال Y.

سيقوم المحول بإعادة التمهيد تلقائيا لتطبيق إعدادات التكوين على ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات موارد التوجيه على المحول لديك بنجاح من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

التحقق من موارد الموجه التي تم تكوينها

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول.

الخطوة 2. لعرض إدخالات الموجه التي تم تكوينها حاليا على المحول، أدخل ما يلي:

SG350X#show نظام مسحاج تخديد موارد

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض الإدخالات التي تم ضبطها. هذا سيسمح أنت أن يشكل VLAN يخطط عملية إعداد على مفتاحك.

يجب أن تكون قد تحققت الآن بنجاح من موارد التوجيه التي تم تكوينها على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات تعيين شبكة VLAN على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)، انقر هنا.