المقدمة

البث المتعدد هو تقنية تم إنشاؤها لتوفير النطاق الترددي. ويتم إستخدامها عادة لنقل حزم البيانات من مضيف واحد إلى مضيف متعدد. للسماح للموجه بتوزيع multicast من واحد من ميناءه مع IPv6، فإنها تستخدم بروتوكول يسمى Multicast Listener Discovery (MLD). يرسل المضيفون رسالة ربط MLD للحصول على دفق بث متعدد. عندما يستلم الموجه رسالة انضمام MLD في أحد واجهات الموجه، فإنه يعرف أن هناك مضيفين مهتمين بالانضمام إلى تدفق البث المتعدد وإرساله إلى الخارج. في المحولات الأولى، تمت إعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد على جميع المنافذ، حتى إذا أحتاج مضيف واحد فقط إلى إستلامها. تم تطوير التطفل على MLD لتحديد حركة مرور البث المتعدد إلى المضيف أو الأجهزة المضيفة المطلوبة فقط.

عندما يتم تمكين التطفل على MLD، يكتشف المحول رسائل MLD المتبادلة بين موجه IPv6 ومضيفات البث المتعدد المرفقة بالواجهات. ثم يحافظ على جدول يقوم بإعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد ل IPv6 إلى المنافذ التي تحتاج إلى استقبالها.

التكوينات التالية هي متطلبات أساسية لتكوين MLD:

1. قم بتكوين شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) على المحول من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر). للحصول على تعليمات، انقر هنا.

2. مكنت جسر multicast ييصفي من خلال ال CLI. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

ملاحظة: ينفذ بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) وظيفة مماثلة ل MLD، ولكن ل IPv4، وهو أكثر بروتوكول إنترنت إستخداما حتى الآن. معظم الأجهزة مهيأة مسبقا للإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IP). لمعرفة كيفية تكوين إعدادات التطفل على بروتوكول IGMP على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)، انقر هنا

لمعرفة كيفية تكوين التطفل على بروتوكول MLD أو IGMP على محول على واجهة مستخدم رسومية (GUI)، انقر هنا.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات MLD على محول ما من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.8.06 — SX300، SX500

- 2.3.5.63 — SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات التطفل على MLD

تكوين إعدادات MLD العمومية

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG350X#configure

الخطوة 3. لتمكين التطفل MLD بشكل عام على المحول، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#ipV6mld snooping

الخطوة 4. (إختياري) لتمكين مستعلم إستطلاع MLD بشكل عام، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#ipV6 mld يتطفل مستعلم

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت الشامل MLD يتطفل عملية إعداد على مفتاحك.

شكلت MLD يتطفل عملية إعداد على VLAN

الخطوة 1. لتمكين التطفل على شبكة VLAN معينة، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#ipV6 mld snooping vlan [vlan-id]

- vlan-id — يحدد قيمة معرف شبكة VLAN. المدى from one to 4094.

ملاحظة: في هذا سيناريو، ال MLD يتطفل عملية إعداد ل VLAN 20 يكون شكلت.

يدخل خطوة 2. (إختياري) أن يسمح ال multicast مسحاج تخديد أن يعلم تلقائيا ال يربط ميناء، التالي:

SG350X(config)#ipV6 mld يتطفل vlan [vlan-id] مسحاج تخديد يتعلم pim-dvmrp

يدخل خطوة 3. (إختياري) أن يمكن ال MLD يتطفل بإجازة فورية معالجة على VLAN، التالي:

SG350X(config)#ipV6 mld يتطفل vlan [vlan-id] إجازة فورية

الخطوة 4. في وضع "التكوين العام"، أدخل سياق "تكوين واجهة شبكة VLAN" من خلال إدخال ما يلي:

SG350X(config)#interface [vlan-id]

الخطوة 5. لتكوين عداد استعلام آخر عضو MLD، أدخل ما يلي:

SG350X(config-if)#ipV6 mld last-member-query-count [count]

- عدد المرات التي يتم فيها إرسال استعلامات المجموعة أو الاستفسارات الخاصة بمصدر المجموعة عند تلقي رسالة تشير إلى إجازة. المدى from واحد إلى سبعة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعيين عداد استعلام العضو الأخير على 3.

الخطوة 6. دخلت المخرج أمر أن يذهب إلى الخلف إلى شامل تشكيل أسلوب:

SG350X(config)#exit

الخطوة 7. لتمكين مستعلم التطفل على شبكة VLAN معينة، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#ipV6 mld يتطفل vlan [vlan-id] مستعلم

الخطوة 8. لتمكين آلية إختيار مستعلم MLD لمستعلم MLD على شبكة VLAN معينة، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#ipV6 mld يتطفل vlan [vlan-id] مستعلم إختيار

الخطوة 9. دخلت أن يشكل ال MLD صيغة من MLD يتطفل مستعلم على VLAN خاص، التالي:

SG350X(config)#ipV6 mld snooping vlan [vlan-id] مستعلم صيغة [1 | 2]

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام الإصدار 2.

الخطوة 10. أدخل الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات":

SG350X(config)#exit

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال MLD يتطفل عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.

عرض إعدادات التطفل على MLD على شبكة VLAN

الخطوة 1. لعرض تكوين التطفل على MLD لشبكة VLAN معينة، أدخل ما يلي:

SG350X#show ipV6mld snooping interface [vlan-id]

ملاحظة: في هذا مثال، ال MLD يتطفل عملية إعداد ل VLAN 20 يعرض.

ينقذ خطوة 2. (إختياري) في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، ال يشكل عملية إعداد إلى الذو رأسمالمجازفة تشكيل مبرد ب يدخل التالي:

SG350X#copy running-config startup-config

خطوة 3. (إختياري) صحافة Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال overwrite مبرد [config]... يظهر رسالة حث.

أنت سوفت الآن يتلقى عرضت ال MLD عملية إعداد على VLAN على مفتاحك من خلال ال CLI.