الهدف

اكتشاف الروابط أحادي الإتجاه (UDLD) هو بروتوكول من الطبقة 2 يمكن الأجهزة المتصلة من خلال كبلات إيثرنت ألياف ضوئية أو مزدوجة مجدولة من اكتشاف الروابط أحادي الإتجاه. يظهر الرابط أحادي الإتجاه عندما يتم إستقبال حركة مرور من جهاز مجاور بواسطة الجهاز المحلي، لكن لا يتم إستقبال حركة مرور البيانات من الجهاز المحلي بواسطة الجهاز المجاور.

الغرض من UDLD أن يكشف ميناء على أي مجاور لا يستلم حركة مرور من الأداة محلي ({mixed}unidirectional خطوة) وأن يعطل أن ميناء. كل يربط أداة ينبغي ساندت UDLD للبروتوكول أن يكشف بنجاح {mixed}unidirectional خطوة. إن فقط الأداة محلي يساند UDLD، لا يمكن للجهاز أن يكشف الحالة من الخطوة. في هذه الحالة، يتم تعيين حالة الارتباط على غير محدد. يمكن للمستخدم تكوين ما إذا كان يتم إيقاف تشغيل المنافذ في الحالة غير المحددة أو يتم فقط تشغيل الإعلامات.

يزود هذا مادة تعليم على كيف أن يشكل ال UDLD عملية إعداد على مفتاحك من خلال الأمر خط قارن (CLI).

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.3.5.63

شكلت UDLD عملية إعداد

تكوين إعدادات UDLD العمومية

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG550XG-8F8T switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG550XG-8F8T#configure

الخطوة 3. لتكوين القيمة العمومية للفاصل الزمني بين إرسال رسائل UDLD، أدخل ما يلي:

SG550XG-8F8T(config)#udld message time [seconds]

- ثوان — الفاصل بين رسائلي تحقيق مرسلين. تتراوح القيم الصحيحة من 1 إلى 90 ثانية.

ملاحظة: هذا التكوين مناسب لكل من منافذ الألياف والنحاس. القيمة الافتراضية هي 15 ثانية. في هذا مثال، ثبتت الفترة إلى 60 ثاني.

الخطوة 4. دخلت أن يمكن بشكل عام ال UDLD بروتوكول على المفتاح، التالي:

SG550XG-8F8T(config)#udld [aggressive | normal]

- عادي — يعطل المفتاح قارن إن الخطوة أحادي إتجاه. في حالة عدم تحديد الارتباط، يتم إصدار إخطار.

- عدواني — يعطل المحول واجهة إذا كان الرابط أحادي الإتجاه. إن يكون الرابط ثنائي إتجاه، المفتاح يعطل بعد ال UDLD معلومة وقت خارج. يتم وضع علامة على دولة المنفذ كغير محددة.

ملاحظة: هذا التكوين مناسب فقط لمنافذ الألياف. ال UDLD دولة من نحاسي ميناء ينبغي كنت شكلت بشكل فردي لكل قارن. للتعليمات، قفز إلى ال configure UDLD قارن عملية إعداد قسم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام عادي.

يدخل خطوة 5. (إختياري) أن يعجز UDLD على المفتاح، التالي:

SG550XG-8F8T(config)#udld

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال UDLD شامل عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.

تكوين إعدادات واجهة UDLD

أنت يستطيع شكلت ال UDLD قارن عملية إعداد من المفتاح أن يغير ال UDLD دولة لميناء خاص. هذا سيسمح أنت أن يشكل ال UDLD دولة ل نحاسي أو ليفي ميناء.

أن يشكل UDLD لقارن، اتبع هذا steps:

الخطوة 1. في وضع "التكوين العام"، أدخِل سياق "تكوين الواجهة" من خلال إدخال ما يلي:

SG550XG-8F8T(config)#interface [interface-id]

- interface-id — يحدد معرف منفذ إيثرنت.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام الواجهة xg1/0/2.

الخطوة 2. دخلت أن يمكن ال UDLD بروتوكول على إثرنيت ميناء، التالي:

SG550XG-8F8T(config)#udld port [normal | aggressive | disable]

- عادي — يعطل المفتاح قارن إن هو يكتشف أن الخطوة أحادي إتجاه. يصدر إخطارا إذا لم يتم تحديد الرابط.

- عدواني — يعطل المحول واجهة إذا كان الرابط أحادي الإتجاه. إن يكون الرابط ثنائي إتجاه، الأداة يعطل بعد ال UDLD معلومة وقت خارج. يتم وضع علامة على دولة المنفذ كغير محددة.

- disable — UDLD أعجزت افتراضيا على كل ليف ميناء من الأداة.

الافتراضي هو كما يلي:

- قارن الألياف في الدولة يشكل ب ال UDLD أمر.

- الواجهات غير الليفية في حالة التعطيل.

ملاحظة: في هذا مثال، ال UDLD شكلت ميناء ك عدواني.

الخطوة 3. أدخل الأمر end للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول:

SG550XG-8F8T(config-if)#end

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال UDLD قارن عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.

يدخل خطوة 4. (إختياري) أن يعرض ال UDLD إداري وتشغيلي وضع على المفتاح، التالي:

SG550XG-8F8T#show udld [interface-id] [neighbors]

- interface-id — (إختياري) يحدد واجهة.

- الجيران — (إختياري) يعرض المعلومات المجاورة فقط.

ينقذ خطوة 5. (إختياري) في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، ال يشكل عملية إعداد إلى الذو رأسمالمجازفة تشكيل مبرد ب يدخل التالي:

SG550XG-8F8T#copy running-config startup-config

خطوة 6. (إختياري) صحافة Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال overwrite مبرد [config].... يظهر رسالة حث.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال UDLD عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.