الهدف

قد يكون تركيب أجهزة الشبكة الجديدة أو إستبدال الأجهزة مكلفا ويستهلك الكثير من الوقت وعرضة للخطأ عند تنفيذها يدويا. وعادة ما يتم إرسال الأجهزة الجديدة لأول مرة إلى منشأة إعداد مركزية حيث يتم إلغاء العبوة الفردية للأجهزة وتوصيلها بشبكة تجميع، ويتم تحديثها بالتراخيص والتكوينات والصور المناسبة، ثم يتم تغليفها وشحنها إلى موقع التثبيت الفعلي. وبعد إكمال هذه العمليات، يجب على الخبراء السفر إلى مواقع التثبيت لإجراء التثبيت. حتى في السيناريوهات التي يتم فيها تركيب الأجهزة في "شهادة عدم الاعتراض" (NOC) أو "مركز البيانات" نفسه، قد لا يكون هناك عدد كاف من الخبراء للعدد الهائل من الأجهزة. وتسهم جميع هذه المسائل في حدوث تأخيرات في النشر وتزيد من التكاليف التشغيلية.

يعمل حل التشغيل بمجرد التوصيل من Cisco على تقليل التكاليف المرتبطة بنشر أجهزة الشبكة وتثبيتها، كما يعمل على زيادة سرعة تثبيتها، فضلا عن تقليل تعقيد عمليات النشر دون التضحية بالأمان. باستخدام حل Cisco Plug-n-play، يمكنك تنفيذ تثبيتات من دون لمس للمحولات في مختلف سيناريوهات النشر ومواقع النشر.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات PnP على المحول لديك من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.3.5.63

تكوين إعدادات PNP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

CBS350X#configure

الخطوة 3. لتمكين PnP بشكل عام على المحول لديك، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#pnp enable

الخطوة 4. أدخل البروتوكول واسم خادم PnP أو عنوان IP لتحديد موقع معلومات التكوين:

SG350X(config)#pnp transport [protocol] {{server [name] [ip address]}}

ملاحظة: بروتوكول النقل الافتراضي هو HTTP واسم خادم PnP هو pnpServer.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال بروتوكول نقل PnP المستخدم في HTTP وعنوان IP للخادم 192.168.100.112.

الخطوة 5. دخلت أن يشكل ال username وكلمة أن يكون دخلت في PnP ربط، التالي:

SG350X(config)#pnp device username [username] password [password]

ملاحظة: في هذا المثال، اسم المستخدم هو Cisco وكلمة المرور هي Cisco01234$.

الخطوة 6. لتكوين الفاصل الزمني لإعادة الاتصال بالثواني قبل محاولة إعادة توصيل جلسة العمل بعد فقدان الاتصال، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#pnp reconnect interval [seconds]

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار إستخدام الافتراضي الذي تكون قيمته الافتراضية 30 ثانية.

الخطوة 7. لتكوين إعدادات مهلة الاكتشاف، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#pnp discovery timeout [seconds] [exponential factor] [timeout value]

الخيارات هي:

- المهلة ثوان — وقت الانتظار بالثواني قبل محاولة الاكتشاف مرة أخرى بعد فشل اكتشاف خادم PnP. القيمة الافتراضية هي 60 ثانية.

- العامل الأسي — القيمة التي تقوم بتشغيل محاولة الاكتشاف بشكل أسي من خلال ضرب قيمة المهلة السابقة بقيمة أسية وتطبيق النتيجة كمهلة (إذا كانت القيمة أقل من الحد الأقصى لقيمة المهلة). في هذا المثال، يتم إستخدام القيمة الافتراضية ل 3.

- أقصى قيمة للمهلة — أقصى قيمة للمهلة في الاكتشاف. يجب أن تكون القيمة أكبر من قيمة مهلة الاكتشاف.

الخطوة 8. لتكوين مهلة المراقبة، أدخل ما يلي:

SG350X(config)#pnp watchdog timeout [seconds]

- ثوان — الفاصل الزمني لانتظار رد من PnP أو خادم ملفات أثناء جلسة عمل PnP نشطة، مثل أثناء عملية تنزيل ملف. في هذا المثال، يتم إستخدام 60 ثانية.

الخطوة 9. أدخل الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات":

يدخل خطوة 10. (إختياري) أن يعرض ال PnP عملية إعداد على مفتاحك، التالي:

CBS350X#show pnp

ينقذ خطوة 11. (إختياري) في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، ال يشكل عملية إعداد إلى الذو رأسمالمجازفة تشكيل مبرد ب يدخل التالي:

CBS350X#copy running-config startup-config

خطوة 12. (إختياري) صحافة Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال overwrite مبرد [config].... يظهر رسالة حث.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال PnP عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.