الهدف

خطوة رفرفة حالة في أي قارن طبيعي على المفتاح باستمرار يذهب صعودا ونزولا، ثلاثة مرات أو أكثر في الثانية لمدة على الأقل 10 ثاني. القضية المشتركة تكون عادة مرتبطة بكبل سيئ، أو غير مدعوم، أو غير قياسي أو تصميم صغير قابل للتوصيل (SFP)، أو مرتبطة بمشاكل أخرى في مزامنة الارتباط. يمكن أن يكون سبب رفرفة الرابط متقطعا أو دائما.

خطوة منع آلية رفرفة يقلل التعطيل إلى مفتاح وشبكة عملية في خطوة خطوة رفرفة. هو يستقر الشبكة طبولوجيا ب تلقائيا يثبت الميناء أن يختبر مفرط خطوة رفرفة حادث إلى دولة handicapé ميناء. توفر هذه الآلية أيضا الوقت لتصحيح الأخطاء وتحديد مكان السبب الجذري للرفرفة. يتم إرسال رسالة syslog أو مصيدة بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) إلى التنبيه فيما يتعلق برفرفة الارتباط وإيقاف تشغيل المنفذ. ستصبح الواجهة نشطة مرة أخرى فقط إذا تم تمكينها بشكل محدد بواسطة مسؤول النظام.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تمكين ميزة "منع الارتطام"، وتكوين إعدادات إسترداد ErrDisable التلقائية، وإعادة تنشيط واجهة معلقة من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالمحول.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- Sx350 | 2.3.5.63 (تنزيل الأحدث)

- SG350X | 2.3.5.63 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X | 2.3.5.63 (تنزيل الأحدث)

تكوين إعدادات منع الرفرفة لارتباط

تمكين منع رفرفة الرابط

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG550XG-8F8T switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

SG550XG-8F8T#configure

الخطوة 3. لتمكين إعداد واجهة مادية بشكل عام إلى حالة handicapé بسبب ترفرفة الارتباط الزائدة، أدخل ما يلي:

SG550XG-8F8T(config)#link-flap prevention [enable | disable]

ملاحظة: سيقوم هذا الأمر بإيقاف تشغيل واجهات Ethernet (المادية) إذا واجهت الواجهة ثلاث نقاط ربط (تغييرات حالة الارتباط) في كل ثانية لمدة 10 ثوان.

يدخل خطوة 4. (إختياري) أن يعجز خطوة رفرفة منع على المفتاح، التالي:

SG550XG-8F8T(config)#no link-flap prevention

يدخل خطوة 5. (إختياري) أن يمكن jumbo إطار على المفتاح، التالي:

SG550XG-8F8T(config)#port jumbo-frame

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت الرابط رفرفة منع عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.

شكلت تلقائيا إستعادة ErrDisable عملية إعداد

لتمكين وظيفة إعادة تنشيط منفذ تم إيقاف تشغيله تلقائيا بسبب حالة خطأ بعد مرور الفاصل الزمني للاسترداد التلقائي، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. في وضع "التكوين العام"، أدخِل سياق "تكوين الواجهة" من خلال إدخال ما يلي:

SG550XG-8F8T(config)#errdisable recovery cause link-flapping

- جنيح - يمكن الخطأ إستعادة آلية ل ال link-flap منع دولة err-disable.

الخطوة 2. دخلت أن يثبت الخطأ إستعادة مهلة فاصل من ال errdisable إستعادة، التالي:

SG550XG-8F8T(config)#errdisable recovery interval [seconds]

- ثوان - يحدد فترة مهلة إسترداد الخطأ بالثواني. المدى from 30 to 86400 ثاني. القيمة الافتراضية هي 300 ثانية.

الخطوة 3. أدخل الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات":

SG550XG-8F8T(config)#exit

أنت الآن بنجاح شكلت ال errdisable إستعادة عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.

إعادة تنشيط واجهة معلقة

لإعادة تنشيط واجهة تم إيقاف تشغيلها يدويا، اتبع الخطوات:

الخطوة 1. لتنشيط واجهة تم تكوينها لتكون نشطة ولكن تم إيقاف تشغيلها بواسطة النظام، أدخل ما يلي:

SG550XG-8F8T#set interface active [interface-id]

ملاحظة: في هذا المثال، تتم إعادة تنشيط المنفذ XG1/0/2 يدويا.

ينقذ خطوة 2. (إختياري) في الذو امتياز EXEC أسلوب من المفتاح، ال يشكل عملية إعداد إلى الذو رأسمالمجازفة تشكيل مبرد ب يدخل التالي:

SG550XG-8F8T#copy running-config startup-config

خطوة 3. (إختياري) صحافة Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال overwrite مبرد [config].... يظهر رسالة حث.

لقد قمت الآن بإعادة تنشيط واجهة معلقة بنجاح على المحول الخاص بك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).