الهدف

يمكن أن يكون للمحول عناوين IP متعددة ويمكن تكوينه إما على منفذ ما أو مجموعة تجميع روابط (LAG) أو شبكة منطقة محلية ظاهرية (VLAN) أو واجهة إسترجاع. إذا لم يكن للمحول خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)، فيجب تعيين عنوان IP بشكل ثابت. يقوم المحول بتوجيه حركة مرور البيانات بين شبكات IP الفرعية المتصلة مباشرة التي تم تكوينها على الجهاز ويستمر في توصيل حركة مرور البيانات بين الأجهزة الموجودة في شبكة VLAN نفسها. يتم توجيه حركة مرور البيانات بواسطة الجهاز في وضع الطبقة 3.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين عنوان IPv4 لواجهة شبكة VLAN على المحول من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين شبكة VLAN على المحول لديك، انقر هنا. للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين واجهات إدارة IPv4 على المحول، انقر هنا.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

إصدار البرامج

- 2.3.0.130

تكوين عنوان IPv4 لواجهة شبكة VLAN

هام: عندما يكون المحول في وضع تكديس مع وجود محول الاستعداد، يوصى بتكوين عنوان IP كعنوان ثابت لمنع قطع الاتصال من الشبكة أثناء عملية تبديل نشطة للتجميع. وذلك نظرا لأنه عندما يسيطر المحول الاحتياطي على المكدس، عند إستخدام DHCP، قد يتلقى عنوان IP مختلف عن العنوان الذي تم إستقباله بواسطة الوحدة الأصلية التي تم تمكينها بشكل نشط على المكدس.

تكوين عنوان IPv4 لواجهة شبكة VLAN

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

CBS350X#configure

الخطوة 3. لتمكين توجيه IP على المحول، أدخل ما يلي:

CBS350X#ip routing

ملاحظة: إذا كنت تريد تكوين تعيين شبكة VLAN على المحول لديك، فيجب تعطيل هذه الميزة.

يدخل خطوة 4. (إختياري) أن يعجز ip تحشد على المفتاح، التالي:

CBS350X#no ip routing

الخطوة 5. في وضع "التكوين العام"، أدخِل سياق "تكوين الواجهة" من خلال إدخال ما يلي:

CBS350X#interface [interface-id]

- interface-id — يحدد معرف واجهة يتم على أي عناوين IP يتم تعريفها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام شبكة VLAN رقم 20.

الخطوة 6. دخلت العنوان وال يماثل شبكة قناع من القارن:

ملاحظة: في هذا المثال، عنوان IP الذي تم تكوينه هو 192.168.100.66 مع 255.255.255.224 كقناع شبكة فرعية.

الخطوة 7. أدخل الأمر exit للعودة إلى سياق "التكوين العام":

الخطوة 8. (إختياري) كرر الخطوات من 5 إلى 7 لتكوين المزيد من الواجهات.

ملاحظة: في هذا المثال، تم تكوين شبكة VLAN رقم 30 وشبكة VLAN رقم 40.

الخطوة 9. أدخِل الأمر end للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات":

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين عناوين IPv4 لواجهة شبكة VLAN على المحول لديك بنجاح من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

عرض واجهات IPv4 لشبكة VLAN

الخطوة 1. لعرض حالة قابلية الاستخدام لواجهات IP التي تم تكوينها، أدخل ما يلي:

CBS350X#show ip interface

يحتوي جدول واجهة IPv4 على المعلومات التالية:

- عنوان IP — الوحدة أو الواجهة التي يتم تحديد عنوان IP لها. كما يمكن أن يكون هذا واجهة إسترجاع.

- I/F — اسم الواجهة المحددة.

- حالة I/F: admin/oper — يعرض الحالة الإدارية والتشغيلية للواجهة.

- النوع — نوع عنوان IP. الخيارات المتاحة هي:

- DHCP — مستلم من خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP).

- ثابتة — تم إدخالها يدويا. الواجهات الثابتة هي واجهات غير DHCP يتم إنشاؤها بواسطة المستخدم.

- الافتراضي — العنوان الافتراضي الموجود على الجهاز بشكل افتراضي، قبل إجراء أي تكوينات.

- بث موجه — حالة ترجمة بث موجه إلى عمليات بث فعلية على الواجهة.

- PREC — الحالة إذا كانت أسبقية المصدر مدعومة على الواجهة.

- إعادة التوجيه — حالة الواجهة لإرسال رسائل إعادة توجيه بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) لإعادة إرسال حزمة من خلال الواجهة نفسها التي تم تلقي الحزمة عليها.

- الحالة — نتائج التحقق من تكرار عنوان IP.

- مؤقت — لا توجد نتيجة نهائية للتحقق من إزدواج عنوان IP.

- صحيح — اكتمل التحقق من تصادم عنوان IP، ولم يتم الكشف عن تصادم عنوان IP.

- مكرر صالح — تم إكمال التحقق من تكرار عنوان IP، وتم الكشف عن عنوان IP مكرر.

- مكرر — تم الكشف عن عنوان IP مكرر لعنوان IP الافتراضي.

- متأخر — يتم تأخير تعيين عنوان IP لمدة 60 ثانية إذا تم تمكين عميل DHCP عند بدء التشغيل لمنح الوقت لاكتشاف عنوان DHCP.

- غير مستلمة — ذات صلة فقط بعنوان DHCP. عندما يبدأ عميل DCHP عملية اكتشاف، فإنه يعين عنوان IP وهمي 0.0.0 قبل الحصول على العنوان الحقيقي. يشتمل هذا العنوان الأجوف على حالة "لم يتم الاستلام".

يدخل خطوة 2. (إختياري) أن يعرض التفاصيل من قارن خاص، التالي:

CBS350X#show ip interface [interface-id]

- interface-id — معرف الواجهة الذي يتم تحديد عناوين IP عليه.

الخطوة 3. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

CBS350X#copy running-config startup-config

الخطوة 4. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يجب أن تكون قد عرضت الآن تفاصيل واجهة إدارة IP على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

الوصول إلى عنوان IPv4 لواجهة شبكة VLAN

الخطوة 1. للوصول إلى CLI الخاص بواجهة المحول التي تم تكوينها، أدخل عنوان IP في العميل الذي تستخدمه. في هذا المثال، يتم إستخدام PuTTY.

ملاحظة: تأكد من توصيل الكمبيوتر على شبكة VLAN نفسها الخاصة بواجهة المحول. في هذا المثال، يتم إدخال 192.168.100.66.

ال CLI من المفتاح سوفت كنت يمكن الوصول.

يدخل خطوة 2. (إختياري) أن ينفذ الأداة المساعدة المستندة إلى الويب من القارن، العنوان على متصفح الويب الخاص بك.

يجب أن تكون قد تمكنت الآن من الوصول بنجاح إلى CLI أو الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول باستخدام عنوان IPv4 لواجهة شبكة VLAN.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين مسارات IPv4 إضافية للتوجيه إلى الشبكات الفرعية غير المتصلة مباشرة من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر) الخاصة بالمحول، انقر هنا.