الهدف

جهاز تحديد الموقع هو ميزة تتيح لك تحديد موقع محول معين بسهولة على الشبكة الخاصة بك بشكل فعلي، إما أحادي أو مكدس. تتيح هذه الميزة وميض جميع مصابيح LED الخاصة بمنافذ الشبكة على محول معين أو محولات مكدسة والتي تكون مفيدة لتحديد موقع جهاز داخل غرفة بها العديد من الأجهزة المتصلة. عندما يتم تنشيط هذه الميزة، جميع مصابيح LED الخاصة بمنافذ الشبكة على ذاكرة Device Flash (الذاكرة المؤقتة) لفترة زمنية تم تكوينها. في جهاز مكدس، يمكن تحديد وحدة معينة أو كل الوحدات في المكدس.

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية تحديد موقع جهاز أو أجهزة معينة على الشبكة الخاصة بك من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالمحول.

ملاحظة: للحصول على تعليمات حول كيفية إستخدام ميزة تحديد موقع الجهاز على المحول لديك من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب أو تطبيق الشبكة الذكية (SNA)، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.3.0.130

كيفية إستخدام تحديد موقع جهاز الشبكة

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. في سياق "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أدخل الأمر التالي لتفتيح مصابيح LED الخاصة بمنفذ الشبكة لوحدة معينة في مكدس:

الخيارات هي:

- معرف الوحدة — حدد رقم الوحدة أو إذا ترك فارغا، فسوف يضيء الكل.

- المدة ثوان — عدد الثواني التي ستضيء بها أضواء LED. المدى يستطيع كنت from 5 to 300 ثاني. إذا لم يكن محددا، ستضيء أضواء LED لمدة 60 ثانية.

- أوقف — أوقفوا الصمامات من الوميض.

في المثال التالي، يمكن التعرف بسهولة على محول الوحدة 2 حيث إن جميع أضواء LED تومض وتستمر لمدة 10 ثوان.

يدخل خطوة 3. (إختياري) في الذو امتياز EXEC سياق من المفتاح، التالي أمر أن ينير الشبكة ميناء LEDs كومة مفتاح:

في المثال أدناه، يومض كلا محولات SG350X المجمعة الذي سيستمر لمدة 30 ثانية.

الخطوة 4. (إختياري) بمجرد العثور على الجهاز الذي تحاول تحديد موقعه، يمكنك منع الصمامات من الوميض من خلال إدخال ما يلي:

يجب أن تكون قد حددت الآن بنجاح محول أو مكدس محولات محدد على الشبكة الخاصة بك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر) الخاصة بالمحول.