الهدف

يشرح هذا المقال أداء إختبار المنافذ النحاسية الذي تم إجراؤه بواسطة مختبر الكبلات الظاهري (VCT) على منافذ Gigabit Ethernet (GE) من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالمحول لديك.

المقدمة

تختبر ميزة الاختبار النحاسي للمحول ما إذا كان يمكن لمنفذ ما الارتباط أو عدم الارتباط من خلال موصل RJ45، كما تساعد على تحديد أداء الكبل باستخدام تقنية VCT. إن يتلقى قارن مشكلة، أنت يستطيع أنجزت تشخيص إختبار على الكبل أن يكون ربطت على أن قارن أن يرى وضعها. مع توفر هذه المعلومات، يمكنك إتخاذ قرارات أفضل عند أستكشاف أخطاء الواجهة وإصلاحها.

من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالمحول لديك، يمكنك إستخدام تقنية قياس انعكاس المجال الزمني (TDR) لاختبار جودة وخصائص كبل نحاسي مرتبط بمنفذ ما. يمكن إختبار الكابلات التي يصل طولها إلى 140 مترا.

ملاحظة: لمعرفة كيفية إختبار منفذ نحاسي من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 - SX300 و SX500

- 2.2.8.4 - SX350، SG350X، SX550X

يختبر النحاس ميناء على مفتاح من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

الشروط المسبقة لتشغيل إختبار منفذ النحاس

قبل تشغيل الاختبار، قم بما يلي:

- أستخدم كبل بيانات CAT6a عند إختبار الكبلات.

- (إلزامي) تعطيل وضع الوصول القصير. تكون نتائج إختبار الكبل الأساسية دقيقة إذا كان الوصول القصير معطلا.

- (إختياري) تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE). تكون نتائج إختبار الكبل المتقدم دقيقة إذا كان EEE معطلا على المنفذ الذي ستقوم باختباره.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات Short-Reach و EEE على منافذ المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)، انقر هنا للحصول على تعليمات.

هام: عندما يتم إختبار المنفذ، فإنه يتم ضبطه على الحالة Down ويتم مقاطعة الاتصالات. بعد الاختبار، يرجع المنفذ إلى حالة up.

قم بتشغيل إختبار المنفذ النحاسي

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر أو الخيارات المتاحة بناء على الطراز الدقيق لجهازك. في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول SG350X switch من خلال برنامج Telnet.

الخطوة 2. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، قم بتشغيل إختبار المنفذ من خلال إدخال أي من الأمر التالي:

CBS350X#test cable-diagnostics tdr interface [interface-id]

- interface-id — (إختياري) يحدد معرف منفذ إيثرنت.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام GE1/0/2 كواجهة محددة لاختبار النحاس.

ويظهر الاختبار أعلاه أن كابل المنفذ الذي تم إختباره يحتوي على دائرة قصيرة عند 0 متر. هذا يشير إلى أن الكبل المستخدم على المنفذ المحدد يمكن أن يكون تالفا.

الخطوة 3. (إختياري) استبدل الكبل التالف على المنفذ ثم قم بتشغيل إختبار المنفذ مرة أخرى على الواجهة نفسها.

يوضح الاختبار أعلاه أن الكبل الموجود على المنفذ الذي تم إختباره جيد بعد تغيير الكبل.

الخطوة 4. (إختياري) كرر الخطوة 2 إلى المنافذ المتبقية على المحول الذي تريد إختباره.

ملاحظة: لا يعمل إختبار المنفذ النحاسي على منافذ الألياف. إذا كان المنفذ الذي ستقوم باختباره جزءا من مجموعة منافذ مع منفذ ليفي نشط، فلا يلزم إغلاقه لأن الاختبار لا يعمل على منافذ ليفية.

لقد قمت الآن بتشغيل إختبار المنفذ النحاسي بنجاح على المنفذ المحدد على المحول الخاص بك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

عرض نتائج إختبار المنافذ النحاسية

في حالة وجود كابل مفتوح أو قصير، تكون دقة طول مكان فتح الكبل أو قصره -/+ مترين. تبعت هذا steps أن يبدي ال نحاسي ميناء إختبار نتيجة على مفتاحك من خلال ال CLI:

الخطوة 1. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، اعرض نتائج إختبار النحاس الذي تم إجراؤه إلى جميع المنافذ أو إلى منفذ معين من خلال إدخال ما يلي:

CBS350X#show cable-diagnostics tdr [interface interface-id]

- interface-id — (إختياري) يحدد معرف منفذ إيثرنت.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال الأمر show cable-diagnostics tdr.

يوضح جدول تشخيصات الكبلات TDR المعلومات التالية:

- المنفذ — تم إختبار الواجهة.

- النتيجة — نتيجة إختبار المنفذ المنفذ المنفذ. القيم المحتملة هي:

- حسنا — نجحت الكبل في الإختبار.

- لا يوجد كبل — الكبل غير متصل بالمنفذ.

- كابل مفتوح — يتم توصيل جانب واحد فقط من الكبل.

- كابل قصير - حدث دائرة قصيرة في الكابل.

- نتيجة إختبار غير معروفة — حدث خطأ.

- لم يتم إختباره - لم يتم إجراء إختبار TDR على المنفذ.

- الطول - طول الكابل بالأمتار.

- التاريخ — تاريخ ووقت إجراء إختبار المنفذ.

يوضح الجدول أعلاه أن منافذ جيجابت 1 و 2 و 3 و 5 و 7 هي منافذ جيدة، بينما يحتوي المنفذ الرابع (gi1/0/4) على كابل قصير، ويمتلك المنفذ الثامن (gi1/0/8) كابل مفتوح بينما لا يتم إختبار الباقي.

الخطوة 2. (إختياري) لعرض طول كابل نحاسي مقدر متصل بجميع المنافذ أو بمنفذ معين، أدخل ما يلي:

CBS350X#show cable-diagnostics cable-length [interface interface-id]

- interface-id — (إختياري) يحدد معرف منفذ إيثرنت.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال الأمر show cable-diagnostics-length.

يبدي جدول طول كبل تشخيصات الكبل المعلومات التالية:

- المنفذ — اسم الواجهة.

- الطول - طول الكابل بالأمتار.

يوضح الجدول أعلاه أن منافذ Gigabit Ethernet 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 9 تحتوي على كابل متصل أقل من 50 مترا، في حين أن الباقي غير نشط. تعد جميع منافذ جيجابت إيثرنت العشرة منافذ ليفية، وبالتالي، لا يعمل إختبار المنفذ النحاسي عليها.

لقد قمت الآن بعرض نتائج إختبارات النحاس التي تم إجراؤها على المنافذ الخاصة بالمحول لديك بنجاح.