الهدف

تفيد وظيفة إعادة تحميل محولات Cisco Small Business Switches عندما تتطلب تغييرات معينة في الإعدادات إعادة تمهيد لتطبيق إعدادات التكوين بالكامل، أو إذا لم يكن الجهاز يعمل كما هو متوقع. تنعكس إعدادات تكوين جهاز الشبكة بعد إعادة تشغيل الجهاز.

تستخدم ميزة "إعادة الضبط" لإزالة إعدادات التكوين الجاري تشغيلها أو الحالية على جهاز الشبكة واستعادتها إلى الإعدادات الافتراضية الأصلية. يوصى بإعادة الضبط اليدوي عندما يلزم إعادة تكوين الجهاز بالكامل، أو في حالة نسيت كلمة المرور وعدم إمكانية الاسترداد بأية وسيلة مثل الوصول إلى وحدة التحكم باستخدام برنامج Telnet أو بروتوكول Secure Shell (SSH) أو واجهة سطر الأوامر (CLI).

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية إعادة ضبط محول يدويا بالإضافة إلى كيفية إعادة تحميل أو إعادة تعيين عبر واجهة سطر الأوامر (CLI).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Sx300 Series | 1.4.7.06 (تنزيل الأحدث)

- Sx350 Series | 2.2.8.04 (تنزيل الأحدث)

- SG350X Series | 2.2.8.04 (تنزيل الأحدث)

- Sx500 Series | 1.4.7.06 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X Series | 2.2.8.04 (تنزيل الأحدث)

إعادة ضبط المحول يدويا

عندما يفشل المحول في العمل ولا يمكن إعادة ضبطه باستخدام الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، يمكن إعادة ضبط المحول يدويا لاستعادة تكوين إعدادات المصنع الافتراضية.

الخطوة 1. افصل جميع كبلات الإيثرنت من المحول.

الخطوة 2. باستخدام رقم تعريف شخصي، اضغط باستمرار على زر إعادة ضبط في المحول لمدة تتراوح من 15 إلى 20 ثانية.

في هذا المثال، يتم إستخدام المحول SG350X-24P 24-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch.

الخطوة 3. بمجرد أن تضئ كل المنافذ التي تبعث الضوء، قم بإطلاق زر إعادة ضبط.

يتم تعطيل خدمات Telnet و SSH بشكل افتراضي. سيكون عليك الوصول إلى وحدة تحكم المحول باستخدام الكمبيوتر المتصل مباشرة بالمحول من خلال الكبل التسلسلي.

الخطوة 4. قم بتوصيل الكمبيوتر مباشرة بالمحول باستخدام كبل تسلسلي.

الخطوة 5. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco.

الخطوة 6. سيُطلب منك تكوين كلمة مرور جديدة لحماية شبكتك بشكل أفضل. اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك.

يتم الضغط على Y في هذا المثال. إذا تم ضغط N، فقم بالتخطي إلى الخطوة 9.

يدخل خطوة 7. (إختياري) القديم كلمة بعد ذلك صحافة يدخل على لوحة مفاتيحك.

يدخل خطوة 8. (إختياري) ويؤكد الكلمة جديد وفقا لذلك بعد ذلك يضغط يدخل على لوحة مفاتيحك.

الخطوة 9. دخلت الشامل تشكيل أسلوب من المفتاح ب يدخل التالي:

SG350X#configure terminal

يدخل خطوة 10. (إختياري) أن يغير اسم المضيف من مفتاحك، التالي:

SG350X(config)#hostname [hostname]

في هذا مثال، استعملت SG350X.

يدخل خطوة 11. (إختياري) أن يمكن ال telnet خدمة على مفتاحك، التالي أمر:

SG350X(config)#ip telnet server

يدخل خطوة 12. (إختياري) أن يمكن ال SSH خدمة على مفتاحك، الأمر التالي:

SG350X(config)#ip ssh server

إعادة تحميل المحول يدويا من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

قد تختلف الأوامر المتاحة حسب الطراز الدقيق لجهازك. في هذا مثال، SG350X-48MP استعملت مفتاح.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول من خلال بروتوكول SSH.

هام: عند إعادة تحميل محول، يتم حذف ملف التكوين الجاري تشغيله. قبل متابعة إرشادات إعادة التحميل، تأكد من حفظ جميع إعدادات التكوين الجاري تشغيلها لتجنب فقدان البيانات.

الخطوة 2. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحوّل، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

إذا كنت ترغب في المتابعة دون حفظ إعدادات التكوين الجاري تشغيلها، فقم بالتخطي إلى الخطوة 4.

SG350X#copy running-config startup-config

الخطوة 3. ضغطت Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال overwrite مبرد [config]... يظهر رسالة حث.

يتم الضغط على Y في هذا المثال.

الخطوة 4. لإعادة تحميل المحول، أدخل أي من الأوامر التالية:

- reload - أستخدم الأمر reload لإعادة تحميل المحول على الفور.

- إعادة تحميل {{في hhh:mm | ممم | في hh:mm [يوم]} - أستخدم هذا الأمر لتحديد إعادة تحميل المحول المجدول.

- في hhh:mm | MMM - جدولة إعادة تحميل الصورة لتدخل حيز التنفيذ في الدقائق أو الساعات والدقائق المحددة. ويجب أن تتم عملية إعادة التحميل في غضون 24 يوما تقريبا.

- في hh:mm - جدولة إعادة تحميل الصورة التي سيتم تنفيذها في الوقت المحدد باستخدام تنسيق 24 ساعة. إن يعين أنت الشهر واليوم، ال reload يتقرر أن يحدث في الوقت والتاريخ محددين. إن لا يعين أنت الشهر واليوم، ال reload يقع في الوقت المحدد في اليوم حالي (إن يكون الوقت المحدد متأخر من الوقت الحالي) أو في اليوم التالي (إن كان الوقت المحدد مبكر من الوقت الحالي). تعيين 00:00 جدولة إعادة التحميل لمنتصف الليل. يجب أن تتم عملية إعادة التحميل في غضون 24 ساعة.

يمكن إستخدام هذا الخيار فقط في حالة تكوين إعدادات وقت النظام للمحول. لمعرفة كيفية ذلك، انقر هنا للحصول على تعليمات.

- اليوم - عدد اليوم في النطاق من 1 إلى 31.

- الشهر - شهر السنة في النطاق من يناير إلى ديسمبر.

SG350X#reload at 10:00 11 Apr

في هذا مثال، استعملت reload في 10:00 11 apr.

الخطوة 5. ضغطت Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال أمر يعيد يعيد النظام كامل ويقطع الاتصال جلسة عمل يظهر رسالة حث.

يتم الضغط على Y في هذا المثال.

يدخل خطوة 6. (إختياري) أن يعرض معلومة حول إعادة تحميل مجدول، التالي:

SG350X#show reload

يدخل خطوة 7. (إختياري) أن يلغي ال يجدول إعادة تحميل، ال reloadCancel أمر.

SG350X#reload cancel

سيتم إعلامك بإجهاض إعادة التحميل المجدول.

يجب عليك الآن إعادة تحميل المحول بنجاح من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

في المثال أدناه، يتم إستخدام إعادة التحميل الفورية ويتم إدخال Y في كلا السؤالين.

لقد قمت الآن بإعادة ضبط المحول يدويا بنجاح. لمعرفة كيفية تخصيص عنوان IP على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)، انقر هنا.

إذا كنت تريد تنفيذ إعادة الضبط من خلال واجهة المستخدم الرسومية، فيمكنك مراجعة إعادة التمهيد وإعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية على المحولات المدارة من السلسلة 300.

مقالات أخرى حول هذا الموضوع:

- الوصول إلى واجهة سطر أوامر محول SMB باستخدام SSH أو Telnet

- تكوين إعدادات مصادقة خادم SSH على محول ما من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

- تكوين إعدادات مصادقة خادم طبقة الأمان (SSH) على محول ما

- تكوين إعدادات مصادقة مستخدم طبقة الأمان (SSH) على محول ما