الهدف

يتيح لك التجميع إمكانية زيادة سعة الشبكة لديك دون المعاناة من إدارة أجهزة متعددة. يمكن إضافة المحولات القابلة للتجميع أو إزالتها من مكدس حسب الحاجة دون التأثير على الأداء العام للمكدس. حسب طبقته، يمكن أن يستمر المكدس في نقل البيانات حتى إذا فشل إرتباط أو وحدة داخل المكدس. وهذا يجعل التجميع حلا فعالا ومرنا وقابلا للتطوير لزيادة سعة الشبكة.

بشكل افتراضي، يكون المحول دائما قابلا للتكديس، ولكنه لا يحتوي على منفذ تم تكوينه كمنفذ مكدس. شكلت all the ميناء في الأداة كشبكة ميناء افتراضيا. يمكن التفكير في الجهاز الذي بدون أي منفذ مكدس على أنه الجهاز النشط في مكدس من نفسه فقط أو جهاز مستقل. لتكديس محولين أو أكثر، يمكنك إعادة تكوين منافذ الشبكة المطلوبة كمنافذ مكدس في المحولات وربطها بمنافذ المكدس الناتجة في مخطط حلقة أو سلسلة.

يتم توصيل الوحدات أو المحولات في المكدس من خلال منافذ المكدس. تتم بعد ذلك إدارة المحولات المجمعة بشكل جماعي كجهاز منطقي واحد. في بعض الحالات، يمكن أن تصبح منافذ المكدس أعضاء في مكدس من مجموعات تجميع الارتباطات (LAGs) التي تزيد من عرض النطاق الترددي لواجهات المكدس.

قد تكون بعض مصطلحات التراص هذه غير مألوفة لك. للحصول على مزيد من التوضيح، راجع Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

يوفر المكدس الميزات التالية:

- يمكن زيادة سعة الشبكة أو تقليصها بشكل ديناميكي. من خلال إضافة وحدة، يمكن أن يزيد المسؤول عدد المنافذ في المكدس بشكل ديناميكي مع الحفاظ على نقطة إدارة واحدة في نفس الوقت. وبالمثل، يمكن إزالة الوحدات لتقليل سعة الشبكة.

- يدعم النظام المكدس التكرار بالطرق التالية:

- تصبح الوحدة الاحتياطية نشطة في المكدس إذا فشل النشاط الأصلي.

- يدعم نظام المكدس نوعين من المخططات: السلسلة والحلقة الدائرية. الطوبولوجيا الحلقية أكثر موثوقية من طوبولوجيا السلسلة. لا يؤثر فشل إرتباط واحد في حلقة واحدة على وظيفة المكدس، حيث قد يؤدي فشل رابط واحد في اتصال سلسلة إلى تقسيم المكدس.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات المكدس من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالمحول لديك.

لمعرفة كيفية تكوين إعدادات المكدس لمحول SG350X لديك من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، انقر هنا للحصول على تعليمات. بالنسبة لمحولات Sx500، انقر هنا. بالنسبة للمحولات SG350XG أو SG550XG، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- Sx350 | 2.2.8.4 (تنزيل الأحدث)

- SG350X | 2.2.8.4 (تنزيل الأحدث)

- Sx500 | 1.4.7.05 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X | 2.2.8.4 (تنزيل الأحدث)

تكوين إعدادات المكدس على محول ما

توصيل المحولات

الخطوة 1. حدد وضع المكدس الذي تريد تكوينه. الخيارات هي:

- السلسلة - يتم توصيل كل وحدة بوحدة مجاورة، ولكن لا يوجد اتصال كابل بين الوحدة الأولى والأخيرة. هذا هو وضع المكدس الافتراضي. توضح الصورة أدناه مخطط سلسلة لمكدس مكون من أربع وحدات:

- حلقة - كل وحدة متصلة بوحدة مجاورة. الوحدة الأخيرة متصلة بالوحدة الأولى. توضح الصورة أدناه طبولوجيا حلقية لمكدس مكون من أربع وحدات:

الخطوة 2. قم بتوصيل أحد طرفي كبل التصميم الصغير القابل للتوصيل (SFP) المصاحب لجهازك بمنفذ SFP+ أو XG3 أو XG4 للمحول لديك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم توصيل الكبل بمنفذ XG3 من المحول.

الخطوة 3. قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل SFP+ في منفذ SFP+ أو XG3 أو XG4 الخاص بالمحول لديك.

في هذا مثال، ربطت الكبل إلى XG3 ميناء من المفتاح.

الخطوة 4. كرر الخطوات من 2 إلى 3 إلى المحولات المتبقية.

في هذا السيناريو، يتم تكوين محولين للتجميع ويتم توصيل كبلات SFP بالمنافذ 3 و 4 على كلا المحولين.

يجب أن تكون قد وصلت محولاتك الآن وفقا لطبقتك المطلوبة.

تكوين إعدادات المكدس على المحول النشط

عملية تحديد المحول النشط

يتم تحديد الوحدة النشطة من الوحدات التي تم تمكينها في الوضع النشط (1 أو 2). وتؤخذ في الاعتبار عوامل إختيار الوحدة النشطة في الأولوية التالية:

- وقت تشغيل النظام - تتبادل الوحدات النشطة الممكنة وقت التشغيل، والذي يتم قياسه في أجزاء مدة كل منها 10 دقائق. يتم تحديد الوحدة ذات العدد الأعلى من المقاطع. إذا كانت كلتا الوحدتين تحتوي على نفس عدد الأجزاء الزمنية، وتم تعيين معرف الوحدة لإحدى الوحدات يدويا بينما تم تعيين معرف وحدة الأخرى تلقائيا، فإنه يتم تحديد الوحدة التي تحتوي على معرف الوحدة المحدد يدويا، وإلا فإنه يتم تحديد الوحدة التي تحتوي على أقل معرف وحدة. إذا كانت كل من معرفات الوحدات متطابقة، يتم إختيار الوحدة ذات عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) الأدنى.

يتم الاحتفاظ بوقت التشغيل للوحدة الاحتياطية عند تحديده كنشاط في عملية تجاوز فشل المحول.

- معرف الوحدة - إذا كانت كلتا الوحدتين لهما نفس عدد الأجزاء الزمنية، يتم تحديد الوحدة ذات معرف الوحدة الأدنى.

- عنوان MAC - إذا كانت معرفات الوحدتين متماثلتين، فسيتم إختيار الوحدة ذات عنوان MAC الأدنى.

لكي يعمل المكدس، يجب أن يحتوي على وحدة نشطة. يتم تعريف الوحدة النشطة على أنها الوحدة النشطة التي تتولى الدور النشط. يجب أن يحتوي المكدس على الوحدة 1 و/أو الوحدة 2 بعد عملية التحديد النشطة. وإلا، يتم إيقاف تشغيل المكدس وجميع وحداته بشكل جزئي، ليس كإيقاف تشغيل كامل، ولكن مع إيقاف إمكانات مرور البيانات.

اتبع هذه الخطوات لتكوين إعدادات المكدس على المحول النشط:

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة التحكم من المفتاح الأول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

قد تختلف الأوامر المتاحة حسب الطراز الدقيق لجهازك. في هذا المثال، يتم إستخدام المحول SG350X-48MP switch.اسم المضيف للمحول الاحتياطي هو SG350X-2.

الخطوة 2. دخلت الشامل تشكيل أسلوب من المفتاح ب يدخل التالي:

SG350X-1#configure

الخطوة 3. لإدخال سياق وحدة المكدس المحددة أو جميع وحدات المكدس، أدخل الأمر وحدة المكدس في وضع التكوين العام من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-1(config)#stack unit [unit-id | all]

في هذا المثال، يتم إستخدام وحدة المكدس 1.

الخطوة 4. أدخل أمر تكوين المكدس لتكوين منافذ المكدس ومعرف الوحدة بعد إعادة التمهيد من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-1(unit)#stack configuration {[links ports-list] [unit-id | auto]}

الخيارات هي:

- ports-list - قائمة بمنفذ مكدس واحد أو أكثر مفصولة بفاصلة، أو نطاق من المنافذ التسلسلية المميزة بشرطة.

- الروابط - أختر قائمة المنافذ التي سيتم إستخدامها كإرتباطات مكدس بعد إعادة التحميل.

- Unit-id - أختر معرف الوحدة الذي سيتم إستخدامه بعد إعادة التحميل. المدى هو من 1 إلى 4. يمكنك إستخدام تلقائي لتمكين ميزة الترقيم التلقائي للمكدس.

في هذا المثال، يتم إدخال إرتباطات تكوين المكدس module-id 1.

الخطوة 5. (إختياري) لإزالة إعدادات تكوين المكدس على المحول، أستخدم الأمر no stack configuration من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-1(unit)#no stack configuration

الخطوة 6. أدخل الأمر end للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول.

SG350X-1(unit)#end

الخطوة 7. (إختياري) لعرض إعدادات تكوين المكدس، أدخل ما يلي:

SG350X-1#show stack configuration

في هذا المثال، يستخدم محول (الوحدة 1) النشط الآن الطراز 3-4 كإرتباطات مكدس. ستصبح هذه الإعدادات نافذة المفعول بعد إعادة تمهيد المحول.

الخطوة 8. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-1#copy running-config startup-config

الخطوة 9. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يتم الضغط على Y في هذا المثال.

الخطوة 10. أعد تحميل المحول لتطبيق إعدادات المكدس التي تم تكوينها من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-1#reload

هام: عند إعادة تحميل محول، يتم حذف ملف التكوين الجاري تشغيله. قبل متابعة إرشادات إعادة التحميل، تأكد من حفظ جميع إعدادات التكوين الجاري تشغيلها لتجنب فقدان البيانات.

الخطوة 11. ضغطت Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال تريد أن يستمر يظهر رسالة حث.

يتم الضغط على Y في هذا المثال.

ستقوم الوحدة النشطة الآن بإعادة التشغيل. يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات المكدس للوحدة النشطة.

تكوين إعدادات المكدس على محول الاستعداد أو العضو

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم الخاصة بالمحول الثاني. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

قد تختلف الأوامر المتاحة حسب الطراز الدقيق لجهازك. في هذا المثال، يتم إستخدام المحول SG350X-48MP switch.اسم المضيف للمحول الاحتياطي هو SG350X-2.

الخطوة 2. دخلت الشامل تشكيل أسلوب من المفتاح ب يدخل التالي:

SG350X-2#configure

الخطوة 3. لإدخال سياق وحدة المكدس المحددة أو جميع وحدات المكدس، أدخل الأمر وحدة المكدس في وضع التكوين العام من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-2(config)#stack unit [unit-id | all]

في هذا المثال، يتم إستخدام وحدة المكدس 1.

الخطوة 4. أدخل أمر تكوين المكدس لتكوين منافذ المكدس ومعرف الوحدة بعد إعادة التمهيد من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-2(unit)#stack configuration {[links ports-list] [unit-id | auto]}

الخيارات هي:

- ports-list - قائمة بمنفذ مكدس واحد أو أكثر مفصولة بفاصلة، أو نطاق من المنافذ التسلسلية المميزة بشرطة.

- الارتباطات - أختر قائمة المنافذ التي سيتم إستخدامها كإرتباطات مكدس بعد إعادة التحميل.

- Unit-id - أختر معرف الوحدة الذي سيتم إستخدامه بعد إعادة التحميل. المدى هو من 1 إلى 4. يمكنك إستخدام تلقائي لتمكين ميزة الترقيم التلقائي للمكدس.

في هذا المثال، يتم إدخال إرتباطات تكوين المكدس module-id 2.

الخطوة 5. (إختياري) لإزالة إعدادات تكوين المكدس على المحول، أستخدم الأمر no stack configuration من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-2(unit)#no stack configuration

الخطوة 6. أدخل الأمر end للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول.

SG350X-2(unit)#end

الخطوة 7. (إختياري) لعرض إعدادات تكوين المكدس، أدخل ما يلي:

SG350X-2#show stack configuration

في هذا المثال، يستخدم محول الوحدة 2 الآن الطراز TE3-4 كإرتباطات مكدس. ستصبح هذه الإعدادات نافذة المفعول بعد إعادة تمهيد المحول.

الخطوة 8. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-2#copy running-config startup-config

الخطوة 9. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

يتم الضغط على Y في هذا المثال.

الخطوة 10. أعد تحميل المحول لتطبيق إعدادات المكدس التي تم تكوينها من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-2#reload

هام: عند إعادة تحميل محول، يتم حذف ملف التكوين الجاري تشغيله. قبل متابعة إرشادات إعادة التحميل، تأكد من حفظ جميع إعدادات التكوين الجاري تشغيلها لتجنب فقدان البيانات.

الخطوة 11. ضغطت Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال تريد أن يستمر يظهر رسالة حث.

بعد إعادة تمهيد المحول، لن يعد المحول الاحتياطي جهازا مستقلا ولن يمكن الوصول إليه إلا من خلال المحول النشط.

الخطوة 12. كرر الخطوات من 1 إلى 11 لتكوين المحول أو المحولات العضو.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات المكدس على محولات الاستعداد و/أو الأعضاء.

إظهار إعدادات تكوين المكدس على المحول

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى وحدة التحكم للوحدة النشطة.

تلميح سريع: يمكنك الوصول إلى الوحدة النشطة أثناء تكوين محولات الاستعداد و/أو العضو لمراقبة التقدم. بمجرد إعادة تمهيد المحول الاحتياطي أو العضو، سيتم إعلام المحول النشط بأنشطة التجميع.

الخطوة 2. في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، أستخدم الأمر show stack لعرض إعدادات المكدس على المحول من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-1#show stack

في هذا المثال، تعرف الوحدة التي تم تكوينها 2 الآن باسم محول الاستعداد للمكدس.

الخطوة 3. أدخل الأمر show stack links لإظهار إرتباطات المكدس على المحول من خلال إدخال ما يلي:

SG350X-1#show stack links [details]

الخيارات هي:

- روابط المكدس - يعرض معلومات روابط المكدس لمكدس كامل.

- تفاصيل روابط المكدس - يعرض معلومات روابط المكدس لمكدس كامل بتفاصيل.

الخطوة 4. (إختياري) للوصول إلى المحول الاحتياطي، أدخل معرف وحدة المكدس للمحول في سياق التكوين العام من خلال إدخال ما يلي:

في هذا المثال، يمكن الوصول الآن إلى محول الاستعداد الذي تم تكوينه كوحدة 2.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات المكدس على المحولات لديك.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco