الهدف

يمكن إستخدام ميزة ترقية صورة بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) على محول ما لتكوين خادم DHCP لتنزيل كل من صورة جديدة وملف تكوين جديد إلى محول واحد أو أكثر في شبكة. تساعد ترقية التكوين والصور المتزامنة لجميع المحولات في الشبكة على ضمان مزامنة كل محول جديد تتم إضافته إلى الشبكة مع الشبكة.

تعمل ترقية صورة DHCP على المحول لديك بطريقتين: التكوين التلقائي ل DHCP والتحديث التلقائي للصورة. يمكن أن يكون تكوين هذه الميزات مفيدا جدا في إدارة أكثر من محول أو محولات مكدسة في الشبكة.

- التكوين التلقائي ل DHCP — العملية التي يستقبل من خلالها جهاز الشبكة ملف التكوين الخاص به من بروتوكول النسخ الآمن (SCP) عبر طبقة الأمان (SSH) أو خادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP) المحدد من قبل خادم DHCP عندما يوفر عنوان IP على ذلك الجهاز أو يجدده. يعمل هذا بشكل صحيح فقط عندما يتم تكوين خادم DHCP لتخصيص عنوان IP للمضيف بشكل ديناميكي. بشكل افتراضي، يتم تمكين المحول كعميل DHCP عند تمكين ميزة التكوين التلقائي.

- DHCP Auto-Image Update — يستخدم مع التكوين التلقائي ل DHCP، وهذا يسمح لك بتنزيل كل من تكوين وصورة جديدة إلى محول واحد أو أكثر في الشبكة. إذا تم تمكين التحديث التلقائي للصورة، يتم تنزيل صورة flash وتحديثها. إذا تم تنزيل التكوين الجديد إلى محول لديه تكوين بالفعل، فسيتم إلحاق التكوين الذي تم تنزيله بملف التكوين المخزن على المحول.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين ترقية صورة DHCP على المحول لديك بطريقتين: التكوين التلقائي ل DHCP والتحديث التلقائي للصورة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.5.02 - SX500

- 2.2.0.66 - SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات ترقية صورة DHCP على محول ما

هام: قبل بدء التكوين، يجب إعداد خادم DHCP نشط في الشبكة باستخدام مواقع وأسماء ملف التكوين وصورة البرنامج الثابت للأجهزة الخاصة بك. شكلت الأداة في الشبكة كعملاء DHCP افتراضيا. عندما يتم تعيين عناوين IP للأجهزة بواسطة خادم DHCP، فإنها تتلقى أيضا معلومات حول ملف التكوين وصورة البرامج الثابتة.

تأكد من تكوين خادم TFTP أو SCP. إذا كان ملف التكوين و/أو صورة البرنامج الثابت مختلفين عن الملفات المستخدمة حاليا على الجهاز، يقوم الجهاز بإعادة تمهيد نفسه بعد تنزيل الملف و/أو الصورة. ضع ملف تكوين في دليل العمل. يمكن إنشاء هذا الملف بنسخ ملف تكوين من جهاز. عند تمهيد الجهاز، يصبح هذا هو ملف التكوين الجاري تشغيله.

تكوين إعدادات التكوين التلقائي ل DHCP والتحديث التلقائي

يقوم التكوين التلقائي ل DHCP بتنزيل ملف تكوين إلى محول واحد أو أكثر في شبكتك من خادم DHCP. يصبح ملف التكوين الذي تم تنزيله هو التكوين الجاري تشغيله للمحول. لا يقوم باستبدال تكوين التمهيد المحفوظ في الذاكرة المؤقتة، حتى تقوم بإعادة تحميل المحول.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر المتاحة حسب الطراز الدقيق لجهازك. في هذا مثال، SG350X-48MP استعملت مفتاح.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول.

ملاحظة: في هذا المثال، اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين هما cisco/cisco.

الخطوة 2. دخلت الشامل تشكيل أسلوب من المفتاح ب يدخل التالي:

Bأوت Hأوست جuto-config

الخطوة 3. أدخل الأمر boot host auto-update global configuration mode لتمكين دعم التحديث التلقائي عبر DHCP.

الخيارات هي:

- tftp — يتم إستخدام TFTP فقط بواسطة التكوين التلقائي.

- SCP — لا يستخدم التكوين التلقائي إلا SCP.

- auto — يستخدم التكوين التلقائي بروتوكول TFTP أو SCP بناء على امتداد تكوين الملف. في حالة تحديد هذا الخيار، قد يتم تحديد معلمة الملحق أو، في حالة عدم تحديدها، يتم إستخدام الملحق الافتراضي. هذا هو الإعداد الافتراضي.

- الملحق — امتداد ملف SCP. عند عدم تحديد قيمة، يتم إستخدام SCP. المدى هو من 1 إلى 16 رمز.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام بروتوكول Boot TFTP.

يدخل خطوة 4. (إختياري) ال ما من شكل من الجزمة مضيف auto-config أمر أن يعجز DHCP تشكيل تلقائي.

Bأوت Hأوست جاوتوتحديث

الخطوة 5. أدخل الأمر boot host auto-update global configuration mode لتمكين دعم التحديث التلقائي عبر DHCP.

الخيارات هي:

- tftp — يتم إستخدام TFTP فقط من قبل التحديث التلقائي.

- SCP — لا يستخدم التحديث التلقائي إلا SCP.

- تلقائي — يستخدم التكوين التلقائي بروتوكول TFTP أو SCP بناء على امتداد الصورة غير المباشرة للملف. في حالة تحديد هذا الخيار، قد يتم تحديد معلمة الملحق أو، في حالة عدم تحديدها، يتم إستخدام الملحق الافتراضي.

- الملحق — امتداد ملف SCP. عند عدم تحديد قيمة، يتم إستخدام SCP. المدى هو من 1 إلى 16 رمز.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام بروتوكول Boot TFTP.

يدخل خطوة 6. (إختياري) ال ما من شكل من الجزمة مضيف mise à niveau أمر أن يعجز DHCP mise تحديث تلقائي.

الخطوة 7. قم بالخروج من وضع "التكوين العام" من خلال إدخال الأمر التالي:

إظهار التمهيد

الخطوة 8. أدخل الأمر show boot privilege EXEC mode لعرض حالة عملية التكوين التلقائي ل IP DHCP.

يجب عرض إعدادات التكوين التلقائي لمضيف التمهيد والتحديث التلقائي.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات التكوين التلقائي للبروتوكول DHCP والتحديث التلقائي على المحول الخاص بك بنجاح من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

تكوين إعدادات خادم IP DHCP TFTP

عنوان IP DHCP TFTP-Server

الخطوة 1. دخلت الشامل تشكيل أسلوب من المفتاح ب يدخل التالي:

الخطوة 2. أدخل الأمر ip dhcp tftp-server ip address global configuration mode لتعيين عنوان IP للنسخ الاحتياطي للخادم. يعمل عنوان IP هذا كعنوان افتراضي يتم إستخدامه من قبل محول عندما لا يتم إستلامه من خادم DHCP.

ملاحظة: بالنسبة إلى عنوان IP-addr، يمكنك إستخدام عنوان IPv4 أو عنوان IPv6 أو اسم نظام اسم النطاق (DNS) لخادم TFTP أو SCP.

ملاحظة: في هذا المثال، عنوان IP المستخدم هو 192.168.1.102.

يدخل خطوة 3. (إختياري) ال ما من شكل من ال ip dhcp tftp-server عنوان أمر أن يرجع التقصير عملية إعداد.

ملف IP DHCP TFTP-Server

الخطوة 4. أدخل الأمر ip dhcp tftp-server file global configuration mode لتعيين اسم الملف الكامل لملف التكوين الذي سيتم تنزيله من خادم النسخ الاحتياطي عندما لا يتم إستلامه من خادم DHCP.

SG350X# ipdhcptftp-server file [file-path]

ملاحظة: لمسار الملف، يمكنك إدخال مسار الملف واسم ملف التكوين على الخادم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام TFTP/config.

يدخل خطوة 5. (إختياري) ال ما من شكل من ال ip dhcp tftp-server مبرد أمر أن يرجع التقصير عملية إعداد.

ملف صورة IP DHCP TFTP-Server

الخطوة 6. أدخل الأمر ip dhcp tftp-server image file global configuration mode لتعيين اسم الملف غير المباشر لملف الصورة الذي سيتم تنزيله من خادم النسخ الاحتياطي عندما لا يتم إستلامه من خادم DHCP.

ملاحظة: لمسار الملف، يمكنك إدخال مسار الملف واسم ملف الصورة على الخادم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام TFTP/image.

الخطوة 7. (إختياري) أدخل الأمر no form of the ip dhcp tftp-server image file لإزالة اسم الملف.

الخطوة 8. قم بالخروج من وضع "التكوين العام" من خلال إدخال الأمر التالي:

show ip dhcp tftp-server

الخطوة 9. أدخل أمر وضع EXEC show ip dhcp tftp-server لعرض معلومات حول خادم النسخ الاحتياطي.

يجب عرض إعدادات خادم IP DHCP TFTP.

أنت سوفت الآن يتلقى شكلت ال ip dhcp TFTP نادل عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.