الهدف

تتيح لك محولات Cisco من فئة الشركات الصغيرة توصيل جهاز إرسال/إستقبال صغير قابل للتوصيل (SFP) بوحدات الإرسال/الاستقبال الضوئية الخاصة بها لتوصيل كبلات الألياف الضوئية. بمجرد توصيل جهاز الإرسال والاستقبال وكابل الألياف الضوئية بشكل صحيح في الوحدة الضوئية للمحول، توفر صفحة حالة الوحدة النمطية الضوئية للأداة المساعدة المستندة إلى الويب المعلومات الحالية للاتصال الضوئي، والتي تساعدك على إدارة هذا الاتصال. أيضا، في حالة حدوث فشل، يمكنك أستكشاف أخطاء هذا الاتصال وإصلاحها باستخدام معلومات حالة الوحدة النمطية الضوئية.

أجهزة الإرسال والاستقبال التالية طراز GE SFP (بسرعة 1000 ميجابت في الثانية) مدعومة:

- جهاز الإرسال والاستقبال MGBBX1: جهاز الإرسال والاستقبال 1000BASE-BX-20U SFP، لألياف أحادية الوضع، طول موجي 1310 نانومتر، يدعم ما يصل إلى 40 كم.

- جهاز إرسال/إستقبال MGBLH1: جهاز إرسال/إستقبال 1000BASE-LH SFP، لألياف أحادية الوضع، طول موجي 1310 نانومتر، يدعم ما يصل إلى 40 كم.

- جهاز إرسال/إستقبال MGBLX1: جهاز إرسال/إستقبال 1000BASE-LX SFP، لألياف أحادية الوضع، طول موجي 1310 نانومتر، يدعم ما يصل إلى 10 كم.

- جهاز الإرسال والاستقبال MGBSX1:1000BASE-SX SFP، للألياف متعددة الأوضاع، طول الموجة 850 نانومتر، يدعم ما يصل إلى 550 مترا.

- جهاز الإرسال والاستقبال MGBT1: جهاز الإرسال والاستقبال 1000BASE-T SFP للفئة 5 من الأسلاك النحاسية، يدعم ما يصل إلى 100 متر.

أجهزة الإرسال والاستقبال التالية طراز XG SFP+ (بسرعة 10000 ميجابت في الثانية) مدعومة:

- Cisco SFP-10GSR

- Cisco SFP-10GLRM

- Cisco SFP-10GLR

يتم دعم الكابلات الخاملة التالية طراز XG أو الكابلات المزدوجة المحور / الموصلات النحاسية المباشرة (Twinax /DAC):

- Cisco SFP-H10GCU1m

- Cisco SFP-H10GCU3m

- Cisco SFP-H10GCU5m

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية عرض حالة الوحدة النمطية الضوئية على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

عرض حالة الوحدة النمطية الضوئية للمحول لديك

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر الحالة والإحصائيات > التشخيصات > حالة الوحدة النمطية الضوئية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام محول SG350X-48MP.

الخطوة 2. أختر محول من القائمة المنسدلة "عامل التصفية".

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار في محولات Sx250 Series Switches.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار منفذ الوحدة 1.

الخطوة 3. انقر على انتقال.

يعرض جدول حالة الوحدة النمطية الضوئية المعلومات التالية:

- المنفذ — رقم المنفذ الذي يتم توصيل SFP عليه.

- الوصف — وصف جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي.

- الرقم التسلسلي — الرقم التسلسلي لجهاز الإرسال والاستقبال الضوئي.

- PID — معرف شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN).

- VID — معرف جهاز الإرسال والاستقبال الضوئي.

- درجة الحرارة — درجة الحرارة (بالدرجات المئوية) التي تعمل بها أجهزة الإرسال والاستقبال.

- الجهد الكهربي — الجهد الكهربي لتشغيل أجهزة SFP.

- الاستهلاك الحالي ل SFPs.

- طاقة الإخراج - الطاقة الضوئية المرسلة.

- طاقة الإدخال - الطاقة الضوئية المستلمة.

- عطل جهاز الإرسال — فقدان إشارات تقارير SFP عن بعد. القيم هي true، false، ولا توجد إشارة (N/S).

- فقد الإشارة - تقارير SFP المحلية عن فقدان الإشارة. القيم صحيحة وخاطئة.

- جاهزة للبيانات — يعمل SFP. القيم صحيحة وخاطئة.

يجب أن تكون قد شاهدت الآن حالة الوحدة النمطية الضوئية للمحول لديك.