المقدمة

المحولات من السلسلة Cisco SX350 المدارة بالكامل هي محولات مستقلة توفر منافذ إيثرنت سريع (FE)/إيثرنت جيجابت (GE) ومنفذي شكل صغير قابلين للتوصيل (SFP) 2 مجمعين + التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في طرز معينة. تأتي المحولات مزودة بمعالج حزمة مدمج بدرجة عالية من الجيل الجديد لتطبيقات إيثرنت شركة النقل وتطبيقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع أداء كامل للسرعة السلكية.

تتيح لك الأداة المساعدة المستندة إلى الويب نشر شبكتك وإدارتها بكفاءة. يمكن تنفيذ الإعداد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بسهولة باستخدام أدوات سهلة الاستخدام مثل بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) و FindIT و Cisco Smartports، والتي تتيح لشبكتك اكتشاف جميع أجهزة Cisco المتصلة وتكوينها تلقائيا.

يهدف هذا مادة أن يبدي السمة من ال SX350 sery إدارة كامل مفتاح.

ميزات المنتج

- منع جنيح الرابط

- يدعم الاكتشاف التلقائي لوحدات SFP الصغيرة 100M أو 1000M والتهيئة التلقائية للسرعة الصحيحة.

- يمكن تكوين سرعة منافذ SFP يدويا

- منفذ USB الذي يسمح بما يلي:

- النسخ الاحتياطي لملفات التكوين

- تحميل ملفات تكوين أو صورة جديدة

- جودة الخدمة (QoS)

- سياسة الخروج

- قائمة التحكم في الوصول إلى المخرج (ACL)

- 2 معدلات 3 ألوان (2R3C)

- مدرب المنفذ/محلل المنفذ المحول (SPAN)

- 7-جلسة فسحة بين دعامتين

- نسخ التدفق القائم على السياسة

- إدارة المحول

- معدل إخراج واجهة سطر الأوامر (CLI)

- دعم Bonjour IPv6

- أداة مساعدة قائمة على الويب

- البحث

- المعالجات: ACL

- أيقونة الحفظ

- Syslog منبثق

- إظهار الدعم الفني

- مراقبة حركة المرور

- الرسم البياني "محفوظات العدادات"

- sFlow v5

- PHY-

- جهاز إرسال/إستقبال مدمج لشبكة إيثرنت بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية يدعم تقنية 88E1680 - جهاز إرسال/إستقبال مدمج لشبكة إيثرنت بسرعة 10/100/1000 ميجابت في الثانية موفر للطاقة

- جهاز إرسال/إستقبال إيثرنت مدمج بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية طراز 88E3680 - جهاز إرسال/إستقبال مدمج يعمل عبر شبكة إيثرنت وموفر للطاقة

- 88E1543 - دعم منافذ مجمعة

- ذاكرة DRAM - سعة 512 ميجابايت (ذاكرة DDR3)

- Flash - بطاقة NAND Flash سعة 256 ميجابايت

- شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) المستندة إلى البروتوكول

- شبكة VLAN المستندة إلى شبكات IP الفرعية

- تم تعطيل تجميع التسجيل بشكل افتراضي

- دعم منفذ PD

- تتيح مجموعة شرائح التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) الجديدة للأجهزة إمكانية العمل كعميل طاقة، فضلا عن طلب إستهلاك معين للطاقة

- تتيح وحدة التحكم في التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت المضمنة في ASIC (AC3) للشبكة سرعة اتصال أسرع بين ASIC للشبكة وشريحة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

- منفذان مجمعان يتكون من واجهة RJ45 وواجهة Mini-GBIC (SFP) واحدة

- بقية المنافذ هي PSE: af/at.

- منفذ وحدة التحكم/المحطة الطرفية (RJ45) لإدارة الأجهزة وتصحيح الأخطاء

- بيانات غير متزامنة من ثماني وحدات بت بيانات

- بت وحيد

-بلا تماثل

- معدل الباود الافتراضي هو 115200 بت في الثانية

- دعم منفذ USB 2.0

- FAT32 للقراءة/الكتابة

- NTFS للقراءة فقط

التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)) المحولات

- SF350-48P المحول 48-Port 10/100 Managed

- 48 منفذ FE + 4 منافذ GE (منفذان SFP + منفذان مجمعان)

- AT/AF PoE/معدات التزويد بالطاقة (PSE) على 48 منفذ FE

- ميزانية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) 375w

- SF350-48MP المحول 48-Port 10/100 Managed

- 48 منفذ FE + 4 منافذ GE (منفذان SFP + منفذان مجمعان)

- AT/AF PoE على 48 منفذ FE

- ميزانية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت 740 وات

- SG350-28P - 28 منفذا جيجابتبو إي محول مدار

- 24 GE + 4 GE (منفذان SFP + منفذان مجمعان)

- تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (AT/AF PoE) على 24 منفذ جيجابت إيثرنت

- ميزانية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت 185 وات

- SG350-28MP- 28 منفذا جيجابت بو إي محول مدار

- 24 GE + 4 GE (منفذان SFP + منفذان مجمعان)

- تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (AT/AF PoE) على 24 منفذ جيجابت إيثرنت

- ميزانية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) 375w

- SG350-10P - 10 منافذ جيجابت محول مدار

- 8 GE + 2 GE (منفذان مجمعان)

- AT/AF PoE (PSE) في 8 GE

- الميزانية 62 وات + منفذين لأجهزة تعمل بالطاقة (PD)

- منفذ SG350-10MP 10 جيجابت محول مدار

- 8 GE + 2 GE (منفذان مجمعان)

- AT/AF PoE (PSE) في 8 GE

- الموازنة 124 وات + منفذين PD

- SG355-10P 10-Port جيجابت محول مدار

- 8 GE + 2 GE (منفذان مجمعان)

- AT/AF PoE (PSE) في 8 GE

- الموازنة 62 وات + منفذين PD

المحولات بخلاف PoE

- المحول SG350-10 10-Port Gigabit Managed

- 8 GE + 2 GE (منفذان مجمعان)

- منفذ AT/AF واحد لتوزيع الطاقة

- المحول SG350-28 28-Port Gigabit Managed

- 24 GE + 4 GE (منفذان SFP + منفذان مجمعان)

- المحول SF350-48 48-Port Gigabit Managed

- 48 منفذ FE + 4 منافذ GE (منفذان SFP + منفذان مجمعان)

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول مواصفات المنتج والأجهزة الخاصة بالمحولات من السلسلة SX350 المدارة بالكامل، انقر هنا.

عروض المنتج

ملاحظة: قد يختلف المظهر الفعلي للمحولات حسب الطراز الدقيق لجهازك. الصور التالية مأخوذة من SG350-28P.

منظر علوي

يمكن رؤية نص Cisco وشعار Cisco في أعلى الجهاز.

منظر أمامي

في اللوحة الأمامية للجهاز، يمكن رؤية مصباح النظام وزر إعادة الضبط وجميع المنافذ. وعلى وجه التحديد، هذه المنافذ هي منفذ USB ومنافذ RJ45 مع مؤشرات LED الخاصة بها ومنافذ SFP. يختلف عدد المنافذ ومدى توفر مؤشرات LED حسب الطراز الدقيق للمحول لديك.

منظر خلفي

توجد منافذ الطاقة ووحدة التحكم في الجزء الخلفي من الجهاز. يربط منفذ وحدة التحكم المحول بالمنفذ التسلسلي للكمبيوتر باستخدام كبل وحدة التحكم الذي تم توفيره.

محتويات الحزمة

ملاحظة: قد يختلف المظهر الفعلي للعناصر أدناه بناء على الطراز الدقيق لجهازك.

أ)  ب)

ج)  د)

أ) المحول SX350 Series Managed Switch

ب) سلك الطاقة

ج) كبل وحدة تحكم

د) دليل البداية السريعة

الحد الأدنى للمتطلبات

- موجه يدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) أو حاقن التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) أو مهايئ طاقة التيار المتردد (AC)

- كبل شبكة إيثرنت من الفئة 5

- يتم تثبيت TCP/IP ومهايئ الشبكة ونظام التشغيل (مثل Microsoft Windows أو Linux أو Mac OS X) على كل جهاز كمبيوتر في الشبكة

- متصفح ويب متوافق مع Java للحصول على تهيئة قائمة على الويب مثل Mozilla Firefox 20 أو إصدار أحدث و Google Chrome 23 أو إصدار أحدث و Safari 5. 1 أو إصدار أحدث

التفاصيل الفنية

المنافذ/Button

دالة

أسماء دايود باعثة للضوء

سلوك LED

مرجع LED

زر إعادة الضبط

إعادة ضبط الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

USB

إدارة الملفات

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

النظام

مؤشر LED ثنائي الألوان

النظام

أخضر

- إيقاف تشغيل النظام

- صلب - النظام قيد التشغيل وجاهز

- الوامض - الاختبار الذاتي للنظام/التمهيد أو الحصول على عنوان IP

كهرمان

- الوميض - اكتشاف الأجهزة التي فشلت

المحولات التي لا تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت: 10/100 متر

منفذ RJ45

الارتباط/التصرف والسرعة

إرتباط/تصرف مؤشر LED الأيسر

أخضر

- قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط

- قيد التشغيل - تم الكشف عن الارتباط

- الوميض - بيانات Rx/Tx

سرعة مؤشر LED اليمنى

أخضر

- قيد الإيقاف - تم الكشف عن إرتباط 10 أمتار أو لا يوجد إرتباط

- صلب - تم الكشف عن إرتباط 100 متر

المحولات بخلاف تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت:

10/1000 متر

منفذ RJ45

الارتباط/التصرف والسرعة

مؤشر الدوي الأيسر

الارتباط/التصرف

أخضر

- قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط

- قيد التشغيل - تم الكشف عن الارتباط

- الوميض - بيانات Rx/Tx

سرعة مؤشر LED اليمنى

أخضر

- قيد الإيقاف - تم الكشف عن إرتباط 10 م/100 م أو لا يوجد إرتباط

- صلب - تم الكشف عن إرتباط 1000m

منافذ PoE RJ45

الارتباط/القانون والتزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

مؤشر الدوي الأيسر

الارتباط/التصرف

أخضر

- قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط

- قيد التشغيل - تم الكشف عن الارتباط

- الوميض - بيانات Rx/Tx

مؤشر الدوي الأيمن

بو إي

كهرمان

- قيد الإيقاف - لم يتم الكشف عن أي ملف PD

- محرك أقراص ثابتة - تم الكشف عن معدل إنتاجية يبلغ 802.3 af/at

- حجب - تفاوض

منافذ مجمعة

الارتباط/التصرف والسرعة

مشاركة منافذ SFP مع RJ45

مؤشر الدوي الأيسر

الارتباط/التصرف

أخضر

- قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط

- قيد التشغيل - تم الكشف عن الارتباط

- الوميض - بيانات Rx/Tx

سرعة مؤشر LED اليمنى

أخضر

- قيد الإيقاف - يتم اكتشاف إرتباط 10 م/100 م أو لا يوجد إرتباط

- صلب - تم الكشف عن إرتباط 1000m

منافذ SFP

منفذ Mini-GBIC مخصص

مؤشر الدوي الأيسر

الارتباط/التصرف

أخضر

- قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط

- قيد التشغيل - تم الكشف عن الارتباط

- الوميض - بيانات Rx/Tx

مؤشر الدوي الأيمن

الارتباط/التصرف

أخضر

- قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط

- قيد التشغيل - تم الكشف عن الارتباط

- الوميض - بيانات Rx/Tx

المحتويات ذات الصلة

تكوين قائمة التحكم في الوصول على محول مدار SX350 Series باستخدام معالج تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL)

تكوين الإعدادات الأولية على مبدّل باستخدام معالج بدء الاستخدام