الهدف

تسمح لك شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) بتجزئة شبكة منطقة محلية (LAN) بشكل منطقي إلى مجالات بث مختلفة. في السيناريوهات التي قد يتم فيها بث البيانات الحساسة على شبكة ما، يمكن إنشاء شبكات VLAN لتعزيز الأمان من خلال تخصيص بث لشبكة VLAN معيّنة. يمكن فقط للمستخدمين الذين ينتمون إلى شبكة VLAN الوصول إلى البيانات الموجودة على شبكة VLAN هذه ومعالجتها. يمكن أيضًا استخدام شبكات VLAN لتحسين الأداء من خلال تقليل الحاجة إلى إرسال عمليات البث وعمليات البث المتعدد إلى وجهات غير ضرورية.

لإعادة توجيه الحزم بشكل صحيح، يجب تكوين الأجهزة الوسيطة المتوافقة مع شبكة VLAN التي تحمل حركة مرور شبكة VLAN على طول المسار بين العقد الطرفية يدويا أو يجب أن تتعلم بشكل ديناميكي شبكات VLAN وعضويات المنفذ الخاصة بها من بروتوكول التسجيل لشبكة VLAN العامة (GVRP).

يجب أن تكون عضوية المنفذ غير المميزة بين جهازين متوافقين مع شبكة VLAN دون الأجهزة المتوافقة مع شبكة VLAN على شبكة VLAN نفسها. in other words، الميناء VLAN id (PVID) على الميناء بين الإثنان أداة ينبغي كنت ال نفس إن الميناء أن يرسل ويستلم untagged ربط إلى ومن ال VLAN. وإلا، فقد تتسرب حركة مرور البيانات من شبكة VLAN إلى أخرى.

يمكن أن تمر الإطارات أن تكون VLAN-tagged من خلال أجهزة الشبكة الأخرى التي تكون غير مدركة ل VLAN أو غير مدركة ل VLAN. إن غاية غاية غاية غاية غاية غاية غاية لا يفهم، غير أن يكون أن يستلم حركة مرور من VLAN، بعد ذلك آخر VLAN-aware أداة (إن هناك واحد)، ينبغي أرسلت إطار من الغاية VLAN إلى النهاية عقدة untagged.

تقدّم هذه المقالة تعليمات حول كيفية استخدام صفحة "المنفذ إلى شبكة VLAN" في الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لعرض المنافذ وتكوينها داخل شبكة VLAN معينة في محول ما.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Sx350 Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

- SG350X Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

تكوين إعدادات VLAN على المحول

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر إدارة شبكة VLAN > منفذ إلى شبكة VLAN.

الخطوة 2. أخترت VLAN id من المرشح VLAN id يساوي أن يسقط قائمة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN20.

الخطوة 3. أختر واجهة أو تجميع روابط (LAG) من نوع الواجهة الذي يساوي القائمة المنسدلة ثم انقر فوق انتقال.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار منفذ الوحدة 2.

يظهر وضع المنفذ لكل منفذ أو LAG مع وضع المنفذ الحالي (Access أو Trunk) الذي تم تكوينه من صفحة إعدادات الواجهة. يظهر كل ميناء أو متأخر مع تسجيله الحالي إلى VLAN.

الخطوة 4. أختر واجهة لتغيير تسجيل واجهة إلى شبكة VLAN ثم أختر نوع عضوية من القائمة المنسدلة.

الخيارات هي:

- استثنيت — القارن حاليا ليس عضو من ال VLAN. هذا التقصير ل all the ميناء و LAGs عندما ال VLAN يكون newly created.

- حددت — القارن يكون عضو ذو علامات تمييز من ال VLAN. يتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الواجهة في وضع خط الاتصال.

- untagged — القارن يكون untagged عضو من ال VLAN. أرسلت إطار من ال VLAN untagged إلى القارن VLAN.

- Multicast TV VLAN — الواجهة المستخدمة للتلفزيون الرقمي باستخدام IP للبث المتعدد. يتلاقى الميناء ال VLAN مع VLAN بطاقة من multicast TV VLAN. يكون هذا الخيار متاحا فقط إذا كانت الواجهة في وضع الوصول. لمعرفة كيفية تكوين Access Port Multicast TV VLAN، انقر هنا للحصول على تعليمات.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تغيير واجهة GE1 إلى untagged.

الخطوة 5. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة ثم انقر فوق تطبيق. عينت القارن إلى ال VLAN وحفظت في جار تشكيل مبرد.

الخطوة 6. (إختياري) كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتكوين عضوية المنفذ لشبكة VLAN أخرى باختيار معرف شبكة VLAN آخر.

الخطوة 7. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن يتلقى شكلت الميناء ضمن VLAN خاص في مفتاح.

روابط أخرى قد تجدها مفيدة:

- تكوين إعدادات المنفذ إلى شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) على محول ما

- "صفحة المنتج" التي تحتوي على روابط لجميع المقالات ذات الصلة بالمحول