الهدف

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP) هو خدمة يتم تشغيلها في طبقة التطبيق الخاصة بمكدس بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) لتعيين عناوين IP بشكل ديناميكي لعملاء DHCP، وتخصيص معلومات تكوين TCP/IP لعملاء DHCP. التطفل على بروتوكول DHCP هو ميزة أمان تعمل كجدار حماية بين الأجهزة المضيفة غير الموثوق بها وخوادم DHCP الموثوق بها.

يمنع التطفل استجابات DHCP الخاطئة ويراقب العملاء. يمكنها منع هجمات الدخيل ومصادقة الأجهزة المضيفة. كما يتم إستخدام قاعدة بيانات ربط التطفل على بروتوكول DHCP بواسطة واقي مصدر بروتوكول الإنترنت وفحص بروتوكول تحليل العنوان (ARP). في محولات الطبقة 3، يمكن تمكين ترحيل DHCP وتطفل على أي واجهة باستخدام عنوان IP وعلى شبكات المنطقة المحلية الظاهرية (VLANs) باستخدام عنوان IP أو بدونه.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين خصائص DHCP على محول ما مما يعمل أيضا على تسهيل تكوين التطفل على بروتوكول DHCP وترحيل DHCP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.2.5.68

تكوين إعدادات التطفل على بروتوكول DHCP وإعادة التوجيه على محول ما

تمكين إعدادات التطفل على بروتوكول DHCP وترحيله

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

الخطوة 2. أختر تكوين IP > إدارة IPv4 والواجهات > إستطلاع/ترحيل DHCP > الخصائص.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة طبقا لطراز الجهاز. في هذا المثال، يتم إستخدام SG350X-48MP.

خطوة 3. (إختياري) حدد يمكن خيار 82 خانة الاختيار لإدراج معلومات الخيار 82 في الحزم. هذا سمة معأق افتراضيا.

ملاحظة: رسائل DHCP هي رسائل بث لا يمكن أن تتقاطع من شبكة إلى أخرى. يرسل ترحيل DHCP رسائل البث إلى شبكة مختلفة. كما يضيف الخيار 82 لتوفير معلومات إضافية عن العميل لشبكة التوجيه. لا يلزم وجود الخيار 82 عند تمكين ترحيل DHCP. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم وكيلا خارجيا لإجراء ترحيل DHCP، يلزم تمكين الخيار 82 (ترحيل DHCP الشفاف). يساعد الخيار 82 الموجه في إختيار العميل من تجمع الشبكة.

الخطوة 4. (إختياري) حدد خانة الاختيار enable ترحيل DHCP لتمكين ميزة ترحيل DHCP. هذا سمة معأق افتراضيا.

الخطوة 5. في منطقة التطفل على بروتوكول DHCP، حدد خانة الاختيار enable حالة التطفل على بروتوكول DHCP لتمكين التطفل على بروتوكول DHCP. هذا سمة معأق افتراضيا.

خطوة 6. (إختياري) فحصت ال enable خيار 82 تمتاز صندوق أن يمكن ربط من مصدر غير موثوق به التي لديها خيار 82 معلومة. تتم إعادة توجيه الحزم من الواجهات الموثوق بها دائما. يمكن تكوين هذا الخيار فقط في حالة تمكين التطفل على بروتوكول DHCP.

الخطوة 7. (إختياري) تأكد من تمكين خانة الاختيار enable verify {upper}mac address لإجبار الجهاز على التحقق مما إذا كان عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) المصدر الخاص برأس الطبقة 2 يطابق عنوان جهاز العميل أم لا. يكون هذا الخيار متاحا بشكل افتراضي.

الخطوة 8. (إختياري) حدد خانة الاختيار enable Backup Database لإجراء نسخ إحتياطي لقاعدة بيانات ربط التطفل على بروتوكول DHCP على ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة) الخاصة بالجهاز. يمكن تكوين هذا الخيار فقط في حالة تمكين التطفل على بروتوكول DHCP.

الخطوة 9. انقر فوق تطبيق لتطبيق الإعدادات على ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 10. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد مكنت الآن التطفل على DHCP وإعدادات الترحيل على المحول.

إضافة خادم DHCP إلى جدول ترحيل DHCP

يقوم خادم DHCP بتعيين قاعدة بيانات لعناوين IP والاحتفاظ بها. عادة، يكون خادم DHCP هو الموجه.

الخطوة 1. في جدول خادم ترحيل DHCP، انقر فوق إضافة لتحديد خادم DHCP.

الخطوة 2. يتم عرض إصدار IP في منطقة إصدار IP تلقائيا. دخلت العنوان من ال DHCP نادل في ال DHCP نادل عنوان مجال.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 192.168.1.1.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق". تتم كتابة الإعدادات إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب عليك الآن إضافة خادم DHCP بنجاح إلى جدول خادم ترحيل DHCP.

احذف خادم DHCP من جدول ترحيل DHCP

الخطوة 1. في جدول خادم ترحيل DHCP، حدد المربع المجاور لعنوان IP لخادم DHCP الذي تريد حذفه.

الخطوة 2. انقر فوق الزر حذف لحذف الخادم.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب حذف خادم DHCP الآن من المحول لديك.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات التطفل على بروتوكول DHCP وإعادة التوجيه على المحول لديك.