الهدف

تطبيق الشبكة الذكية (SNA) هو نظام يعرض نظرة عامة على مخطط الشبكة بما في ذلك معلومات المراقبة التفصيلية للأجهزة وحركة المرور. يتيح SNA عرض التكوينات وتعديلها بشكل عام على جميع الأجهزة المدعومة في الشبكة.

تعرض المساحة الواقعة على يمين خريطة المخطط ل SNA لوحة معلومات تعرض خصائص العناصر المحددة ويمكن من تنفيذ العمليات عليها.

يشرح هذا المقال ميزات ووظائف لوحة المعلومات في اليد اليمنى ل SNA.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

ملاحظة: يمكن للأجهزة من سلسلة SX250 توفير معلومات SNA عند إتصالها بالشبكة، ولكن لا يمكن تشغيل SNA من هذه الأجهزة.

إصدار البرامج

- 2.2.5.68

طريقة عرض لوحة معلومات SNA اليمنى

تحتوي لوحة معلومات اليد اليمنى على الكتل التالية:

- كتلة الرأس

- مسننة لوحة معلومات اليد اليمنى

- كتلة المعلومات الأساسية

- كتلة الإعلامات

- كتلة الخدمات

- العلامات

- إحصائيات

كتلة الرأس

يعرض الرأس أيقونة العنصر أو العناصر المحددة، وإذا تم تحديد عنصر واحد فقط، يعرض الرأس معلومات تعريفه، كما هو موضح أدناه:

- الأجهزة — عند النقر فوق جهاز، ستوفر الرأس معلومات عن الجهاز المختار. التدرج الهرمي لأساليب التعريف هو:

— اسم المضيف

— عنوان IP

— عنوان MAC

يوضح المثال التالي أن اسم المضيف هو switche6fa9f مع عنوان IPv4 192.168.1.127.

ملاحظة: إذا كان اسم المضيف وعنوان IP وعنوان MAC للجهاز معروفين، فسيتم عرض اسم المضيف وعنوان IP. إذا لم يكن اسم المضيف أو عنوان IP معروفا، فإن عنوان MAC يستبدل السمة المفقودة المشابهة لصورة العينة أدناه.

- الواجهات — عند النقر المزدوج فوق الجهاز واختيار واجهة، ستوفر الرأس معلومات عن الواجهة المختارة مثل اسم الواجهة وأقوى شكل من أشكال تعريف الجهاز الذي ينتمي إليه:

- اسم المضيف

- عنوان IP — إذا كان اسم المضيف غير معروف.

- عنوان MAC — إذا كان كل من اسم المضيف وعنوان IP غير معروفين.

- الاتصالات — عند النقر فوق الارتباط الخاص بجهازين أو أكثر، سيظهر الرأس هذه الصورة:

عند تحديد عناصر متعددة، يظهر الرأس عدد العناصر المحددة، وإذا كانت كل العناصر المحددة من نفس النوع، فإن الرأس يظهر أيضا نوعها. في المثال أدناه، لا يتم عرض النوع لأن الأنواع لم تكن متسقة.

تحديد مجموعة عملاء هو إختصار لتحديد كافة أعضاء المجموعة. يظهر الرأس عدد ونوع الجهاز في المجموعة.

عند تحديد مجموعة عملاء مع أجهزة أخرى، يتم حساب مجموعات العملاء كعدد من الأجهزة المضمنة فيها. على سبيل المثال، عند تحديد جهاز أساسي ومجموعة عملاء تحتوي على خمسة عملاء، يظهر الرأس ستة أجهزة محددة).

في حالة وجود إعلامات للجهاز، يتم عرض عدد الإعلامات:

يمين-مسننة لوحة معلومات اليد

يمكن تنفيذ الإجراءات التالية على الأجهزة أو الاتصالات المحددة. لتنفيذ هذه الإجراءات، انقر على أيقونة العجلة المساعدة   في لوحة المعلومات اليمنى.

- إدارة الجهاز — يتوفر هذا الخيار فقط لمحولات SNA و SNA الجزئي، ويظهر فقط عندما يكون هناك جهاز واحد محددا. يؤدي تحديد هذا الإجراء إلى تشغيل جلسة إدارة ويب للمحول المحدد باستخدام تطبيق إدارة المحول. لا تحتاج إلى إدخال بيانات الاعتماد لتشغيل جلسة العمل هذه.

- استكشف الجهاز — هذا الخيار يتوفر فقط لمحولات SNA، ويظهر فقط عندما يكون جهاز واحد محددا. يؤدي تحديد هذا الإجراء إلى فتح مستكشف الأجهزة للمحول المحدد.

- استكشف التوصيل — يظهر هذا الخيار عند تحديد توصيل واحد. يؤدي تحديد هذا الإجراء إلى فتح مستكشف الاتصال للاتصال المحدد.

- استكشف مجموعة العملاء — يظهر هذا الخيار عند تحديد مجموعة عملاء. يؤدي تحديد هذا الإجراء إلى فتح مستكشف العميل، الذي تمت تصفيته حسب نوع الجهاز في مجموعة العملاء.

- حذف — يظهر هذا الخيار فقط عندما تكون جميع الأجهزة المحددة أجهزة غير متصلة. تحديد هذا الإجراء يحذف كل الأجهزة المحددة من خريطة المخطط.

كتلة المعلومات الأساسية

كتلة المعلومات الأساسية تعرض خصائص العنصر المنفرد المحدد. لا يتم عرض الكتلة عند تحديد أكثر من كيان واحد.

يتم عرض بعض المعلومات في جميع الأوقات، ويتم عرض بعضها فقط إذا تم النقر فوق الزر عرض الكل.

في حالة عدم تلقي أي معلومات على معلمة معينة، لا يتم عرض هذه المعلمة في قسم "المعلومات الأساسية".

يتم عرض المعلومات التالية للأجهزة الأساسية:

اسم المعلمة

ملاحظات

مثال

اسم المنتج

من قاعدة معلومات الإدارة (MIB) لوصف الجهاز.

يظهر هذا الحقل فقط عندما يكون الجهاز محول مع إمكانيات SNA الجزئية أو الكاملة.

المحول SG500-52P - 52-port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

اسم المضيف

سلسلة بحد أقصى 58 حرفا

RND_1

عنوان IP

يعرض عنوان IP المستخدم من قبل SNA للاتصال بالجهاز. ويمكن ملاحظة العناوين الإضافية المعلن عنها والموجودة (IPv4 و IPv6) من خلال الضغط على الرمز الموجود بجوار التسمية.

IPv4: 192.168.1.55

IPv6: 923:a8bc::234

عنوان MAC

عنوان MAC الأساسي للجهاز.

00:00:b0:83:1f:ac

الوصف

حقل قابل للتحرير مكون من 80 حرفا. تم الحفظ على تخزين SNA.

دعم SNA

القيم المحتملة:

- الدعم الكامل لأجهزة SNA

- الدعم الجزئي للأجهزة المدارة

- لا يوجد دعم SNA للأجهزة غير المدارة

- يظهر هذا معلم فقط للمحولات

فيما يلي المعلمات التي تظهر فقط عند النقر فوق عرض الكل. لا يكون هذا الخيار متاحا إلا إذا كان الجهاز عبارة عن محول ذي إمكانيات SNA الجزئية أو الكاملة.

اسم المعلمة

ملاحظات

مثال

شبكات VLAN الموجودة

قائمة بشبكات VLAN التي تم إنشاؤها على الجهاز. استعملت خط متقطع أن يتلاقى VLANs متتابع.

1، 6، 13-19، 1054، 2012- 2100، 4094

إصدار البرنامج الثابت النشط

رقم إصدار البرنامج الثابت النشط

2.2.0.53

وقت تشغيل النظام

الوقت بالأيام والساعات والدقائق والثواني منذ تمهيد الجهاز.

التوقيت المحلي للنظام

الوقت المحلي على الجهاز بتنسيق ملف اللغة النشطة.

مثال ملف باللغة الإنجليزية:

2015-نوفمبر-04 17:17:53

عدد الوحدات

يظهر فقط على الأجهزة القابلة للتكديس.

2

التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على الوحدة # / طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المتوفرة

معروض فقط على الأجهزة القادرة على التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت.

يعرض الطاقة المتاحة المستخدمة خارج الحد الأقصى لمصدر الطاقة.

إذا كان الجهاز جهازا مكدسا، يظهر حقل لكل وحدة تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت في المكدس باستخدام معرف الوحدة. إذا كان الجهاز مستقلا أو وحدة واحدة، فإن تسمية الحقل لا تذكر معرف الوحدة.

هذا يعني أنه قد يظهر هنا بحد أقصى ثمانية حقول.

15.22 وات/18.0 وات

يتم عرض المعلومات التالية للأجهزة الأساسية غير المتصلة ضمن آخر معلومات معروفة:

اسم المعلمة

ملاحظات

مثال

اسم المنتج

مأخوذة من قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاصة بوصف الجهاز.

يظهر هذا الحقل فقط عندما يكون الجهاز محول مع إمكانيات SNA الجزئية أو الكاملة.

المحول SG500-52P - 52-port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

اسم المضيف

سلسلة تصل إلى 58 حرفا

RND_1

عنوان IP

يعرض آخر عنوان IP يستخدم للاتصال بالجهاز عند عرضه للمرة الأخيرة.

192.168.1.55

عنوان MAC

عنوان MAC الأساسي للجهاز

00:00:b0:83:1f:ac

الوصف

حقل قابل للتحرير بحد أقصى 80 حرفا.

آخر ظهور

تاريخ ووقت آخر مشاهدة للجهاز بواسطة SNA بتنسيق ملف اللغة النشطة.

مثال ملف باللغة الإنجليزية:

2015-نوفمبر-04 17:17:53

يتم عرض المعلومات التالية لعميل (جهاز نقطة نهاية، مثل كمبيوتر):

اسم المعلمة

ملاحظات

مثال

اسم المضيف

سلسلة بحد أقصى 58 حرفا

RND_1

عنوان IP

يعرض عنوان IP الذي يستخدمه SNA للاتصال بالجهاز. ويمكن ملاحظة العناوين الإضافية المعلن عنها (IPv4 و IPv6) من خلال النقر فوق رمز بجوار التسمية.

IPv4: 192.168.1.55

IPv6: 923:a8bc::234

عنوان MAC

عنوان MAC الأساسي للجهاز

00:00:b0:83:1f:ac

نوع الجهاز

نوع جهاز العميل

هاتف

مضيف

غير معروف

الوجهة المتصلة

الواجهة التي يتم من خلالها الوصول إلى الجهاز على المحول الأقرب

بطاقة GE1/14

تظهر المعلمات التالية فقط عند النقر فوق عرض الكل:

اسم المعلمة

ملاحظات

مثال

سرعة الاتصال

100 متر

10 غرامات

عضوية شبكة VLAN

يعرض VLANs نشط التي تكون الواجهة المتصلة عضوا فيها. يتم إستخدام الشرط للانضمام إلى شبكات VLAN المتتالية.

1 و 6 و 13-19 و 1054 و 2012-2100 و 4094

إستخدام المنفذ ٪ (tx/rx)

استنادا إلى المعلومات الواردة من المنفذ المتصل.

80/42

إستهلاك طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

يظهر فقط إذا كان العميل متصلا بمنفذ PoE.

8900 مللي واط

يتم عرض المعلومات التالية لمجموعة عملاء:

اسم المعلمة

ملاحظات

مثال

اسم المضيف

هذا هو اسم المضيف للجهاز الأصلي لمجموعة العملاء.

تظهر هذه المعلمة وكل المعلومات الأخرى الموجودة على الجهاز الأصلي ضمن رأس متصل.

سلسلة بحد أقصى 58 حرفا

RND_1

عنوان IP الخاص بالجهاز الأصلي

يعرض عنوان IP المستخدم من قبل SNA للاتصال بالجهاز الأصلي. ويمكن ملاحظة العناوين الإضافية المعلن عنها (IPv4 و IPv6) من خلال الضغط على رمز بجوار التسمية.

IPv4: 192.168.1.55

IPv6: 923:a8bc::234

عنوان MAC للجهاز الأصلي

عنوان MAC الأساسي للجهاز الأصلي.

00:00:b0:83:1f:ac

متصل عبر السحابة

تظهر هذه التسمية إذا كانت مجموعة العملاء متصلة بالشبكة من خلال مجموعة نظراء. تحل التسمية محل اسم المضيف وعنوان IP وعنوان MAC.

يتم عرض المعلومات التالية للواجهات:

اسم المعلمة

ملاحظات

مثال

اسم الواجهة

بطاقة GE1/14

لاغ 12

نوع الواجهة

معروض للمنافذ فقط.

نحاسي-1G

الحالة

الحالة التشغيلية للواجهة.

لأعلى

لأسفل

لأسفل (ACL)

فيما يلي المعلمات التي تظهر فقط عند النقر فوق "عرض الكل".

وصف الواجهة

يستخدم قيمة MIB ل ifAlias الخاصة بالقارن. سلسلة بحد أقصى 64 حرفا.

"WS 28"

سرعة تشغيلية

100 متر 10 غم

عضوية مجموعة تجميع الارتباطات

معروض للمنافذ فقط.

يمكن أن يكون none أو اسم مجموعة تجميع الارتباطات.

مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) 15

منافذ الأعضاء

يظهر فقط للكلمات المتأخر وتعرض قائمة من الواجهات التي تكون أعضاء نشطة في مجموعة تجميع الارتباطات. يتم ربط نطاقات الواجهات المتتالية بالتقطعات.

GE1/4 و GE1/6 و XG2/4-8

عضوية شبكة VLAN

يبدي ال VLANs نشط القارن يكون عضو في. استعملت خط متقطع أن يتلاقى VLANs متتابع.

1، 6، 13-19، 1054، 2012- 2100، 4094

إستخدام المنفذ ٪ (tx/rx)

يظهر فقط للمنافذ.

80/42

نوع التخلف

يظهر فقط ل LAG. القيم المحتملة هي قياسية أو LACP.

وضع لوحة التبديل

القيم المحتملة:

- وصول

- شنطة

- عام

- الزبون

- خاص - المضيف

- خاص - مختلط

إستهلاك طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

يظهر فقط للمنافذ القادرة على التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت.

8900 ميغا واط

دولة الشجرة الممتدة

يعرض حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) للواجهة.

معوقونا

إعادة توجيه

معطل

عدد الارتباطات

إجمالي عدد الارتباطات بين الأجهزة، بما في ذلك الارتباطات الموجودة في مجموعات تجميع الارتباطات (LAG).

6

عدد مجموعات تجميع الارتباطات (LAG)

عدد مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) في الاتصال. معروض فقط في حالة وجود مجموعة تجميع إرتباطات (LAG) واحدة على الأقل في الاتصال.

1

ملاحظة: لا يتم عرض قسم المعلومات الأساسية عند تحديد عملاء أو سحب الطبقة 2.

كتلة الإعلامات

يعرض كتلة الإعلام أحدث الإعلامات أو سجلات النظام (SYSLOGs) المسجلة على الجهاز المحدد.

يظهر قسم الإعلامات فقط عند تحديد جهاز SNA واحد. عند النقر فوق الارتباط "إظهار الإعلامات"، سيتم عرض صفحة الإعلامات.

كتلة الخدمات

يعرض هذا القسم من لوحة المعلومات الخدمات المتاحة للتحديد الحالي للعناصر. يتم عرض الخدمات ذات الصلة فقط لجميع العناصر المحددة. لا يتم عرض هذا القسم إذا كانت العناصر، التي لا تدعم الخدمات، جزءا من التحديد، أو عند تحديد الأجهزة والواجهات معا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمات، انقر هنا.

العلامات

تستخدم علامات التمييز لتعريف العناصر في المخطط حسب الخصائص. تعرض كتلة علامة التمييز الخاصة بمعلومات اليد اليمنى كل علامات التمييز المعينة للعنصر، إما آليا أو من قبل المستخدم. يمكنك أيضا إدارة علامات تمييز العناصر المحددة من هذا الجزء من اللوحة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول علامات التمييز، انقر هنا.

إحصائيات

عند عرض جهاز قادر على SNA، أو الواجهات على جهاز قادر على SNA، يمكنك تحديد عرض معلومات الإحصائيات السابقة على تلك الواجهة أو الجهاز.

يتم الوصول إلى طريقة عرض الإحصائيات من لوحة المعلومات الموجودة في الجانب الأيمن.

لعرض إحصائيات قديمة على واجهة أو جهاز، أختر معلمة معينة لعرضها من قائمة المعلمات المتاحة، وفقا للمعلمات المدعومة من ميزة محفوظات العدادات المضمنة. يمكنك بعد ذلك عرض حالة هذه المعلمة على الواجهة المحددة للسنة السابقة.

يمكن عرض الرسومات البيانية التالية:

- الرسم البياني لاستخدام المنفذ

- مخطط إستهلاك الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) (منفذ)

- رسم بياني إستهلاك الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) (الجهاز)

- الرسم البياني لحركة مرور البيانات (بالبايت)

- رسم حركة المرور (الحزم)

الرسم البياني لاستخدام المنفذ

هذا الرسم البياني هو رسم بياني على مستوى المنفذ يعرض نسبة إستخدام المنفذ عبر الوقت. إنه متوفر لجميع منافذ الأجهزة التي تدعم SNA بالكامل. يمكنك تحديد عدد من المنافذ لتشغيل مقارنة جنبا إلى جنب.

يتم عرض البيانات كنسبة مئوية (من 0 إلى 100) مع عدد العينات وترددها حسب مقياس الوقت المعروض:

- آخر خمس دقائق - 20 عينة (واحدة كل 15 ثانية).

- الساعة الأخيرة - 60 عينة (عينة كل دقيقة)

- اليوم الأخير — 24 عينة (عينة كل ساعة)

- الأسبوع الماضي — سبع عينات (واحدة كل يوم)

- الأشهر الثلاثة الماضية - 12 عينة (عينة واحدة كل أسبوع)

مخطط إستهلاك الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) (المنفذ)

هذا الرسم البياني هو رسم بياني على مستوى المنفذ يوضح إستخدام تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت للمنفذ عبر الوقت. وهو متوفر لجميع منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت للأجهزة المزودة بدعم كامل ل SNA.

يمكنك تحديد عدد من المنافذ لتشغيل مقارنة جنبا إلى جنب.

تظهر البيانات على هيئة عدد من الواط (0 - 30/60 بناء على ما إذا كان المنفذ يحتوي على إمكانية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+PoE) مع عدد العينات وترددها حسب مقياس الوقت المعروض:

- الساعة الأخيرة - 60 عينة (عينة كل دقيقة)

- اليوم الأخير — 24 عينة (عينة كل ساعة)

- الأسبوع الماضي — سبع عينات (واحدة كل يوم)

- العام الماضي — 52 عينة (واحدة كل أسبوع)

رسم بياني إستهلاك الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) (الجهاز)

هذا الرسم البياني هو رسم بياني على مستوى الجهاز يوضح إستخدام تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت للجهاز عبر الوقت. يتوفر الرسم البياني لجميع أجهزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت مع دعم كامل ل SNA. يتم تمثيل الرسم البياني لكل وحدة، ويمكنك تحديد عدد من الوحدات (من مكدس واحد أو عدة حزم) للعرض في وقت واحد.

يتم عرض البيانات كعدد وات (0 هي سعة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) للوحدة المحددة التي تتمتع بأعلى سعة) مع أرقام العينات وتواترها اعتمادا على مقياس الوقت المعروض:

- الساعة الأخيرة - 60 عينة (عينة كل دقيقة)

- اليوم الأخير — 24 عينة (عينة كل ساعة)

- الأسبوع الماضي — سبع عينات (واحدة كل يوم)

- العام الماضي — 52 عينة (واحدة كل أسبوع)

الرسم البياني لحركة مرور البيانات (بالبايت)

هذا الرسم البياني هو رسم بياني على مستوى الواجهة يوضح حركة مرور البيانات الإجمالية على واجهة بالبايت عبر الوقت. يتوفر الرسم البياني لجميع واجهات الأجهزة التي تدعم SNA بالكامل ولديه خطوط منفصلة لحركة مرور Tx و Rx. يمكنك تحديد عدد من المنافذ وأنواع حركة مرور البيانات لتشغيل مقارنة جنبا إلى جنب.

يتم عرض البيانات كعدد من الثمانيات (0 - أعلى عينة في الواجهات المحددة/الفترة الزمنية) مع عدد العينات وترددها حسب مقياس الوقت المعروض:

- آخر خمس دقائق - 20 عينة (واحدة كل 15 ثانية).

- الساعة الأخيرة - 60 عينة (عينة كل دقيقة)

- اليوم الأخير — 24 عينة (عينة كل ساعة)

- الأسبوع الماضي — سبع عينات (واحدة كل يوم)

- الأشهر الثلاثة الماضية - 12 عينة (عينة واحدة كل أسبوع)

رسم حركة المرور (الحزم)

هذا الرسم البياني هو رسم بياني على مستوى الواجهة يوضح حركة مرور البيانات الإجمالية على واجهة في الحزم عبر الوقت. يتوفر الرسم البياني لجميع الواجهات (المنافذ أو مجموعات تجميع الارتباطات) للأجهزة التي تدعم بروتوكول SNA بالكامل.

يتم عرض البيانات في كل من الإصدارين على هيئة عدد من الحزم (حيث يمثل 0 أعلى قيمة في نطاق عينة) مع عدد العينات وترددها حسب مقياس الوقت المعروض:

- آخر خمس دقائق - 20 عينة (واحدة كل 15 ثانية)

- الساعة الأخيرة - 60 عينة (عينة كل دقيقة)

- اليوم الأخير — 24 عينة (عينة كل ساعة)

- الأسبوع الماضي — سبع عينات (واحدة كل يوم)

- الأشهر الثلاثة الماضية - 12 عينة (عينة واحدة كل أسبوع)