الهدف

يعرض نظام تطبيق الشبكة الذكية (SNA) نظرة عامة على مخطط الشبكة بما في ذلك معلومات المراقبة التفصيلية للأجهزة وحركة المرور. يتيح SNA عرض التكوينات وتعديلها بشكل عام على جميع الأجهزة المدعومة في الشبكة.

طريقة عرض المخطط هي العرض الرئيسي لتطبيق SNA لأنها تمثيل رسومي للشبكة، بما في ذلك المعلومات حول الأجهزة الفردية والاتصالات بين الأجهزة. يمكن للمستخدم تحديد تغشيات مختلفة لطريقة عرض المخطط التي تؤثر على تمثيل الرسوم للعناصر في طريقة عرض المخطط استنادا إلى معايير مختلفة.

تستخدم آلية اكتشاف المخطط المعلومات التي تم تجميعها من قيم حد الحد (TLVs) لبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) وبروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) للتعرف على الأجهزة الموجودة في الشبكة. من أجل زيادة المعلومات المقدمة في المخطط إلى الحد الأقصى، يجب تمكين جميع الأجهزة في الشبكة التي تدعم هذه البروتوكولات.

توضح هذه المقالة طريقة عرض الطبولوجيا ل SNA، وهي طريقة العرض الرئيسية لها.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

ملاحظة: يمكن للأجهزة من سلسلة SX250 توفير معلومات SNA عند إتصالها بالشبكة، ولكن لا يمكن تشغيل SNA من هذه الأجهزة.

إصدار البرامج

- 2.2.5.68

طريقة عرض مخطط SNA

عملية اكتشاف المخطط

- تبدأ عملية الاكتشاف من محول SNA الذي يتم إستخدامه لتشغيل SNA.

- يتم إستخدام معلومات الجدول المجاور CDP و LLDP لاكتشاف الأجهزة المتصلة:

- المحولات التي تدعم CDP أو LLDP

- العناصر الأخرى التي تدعم بروتوكول CDP أو بروتوكول LLDP

- يتم إرسال معلومات المخطط إلى محطة إدارة SNA وتتم إضافة هذه الأجهزة إلى طريقة عرض مخطط SNA

- في المرحلة التالية، يكتشف SNA نوع المحولات التي تم الكشف عنها:

- محولات SNA — محول (يشغل إصدار البرنامج الثابت 2.2.5 أو أعلى) مزود بمجموعة ميزات SNA الكاملة.

- محولات SNA الجزئية — محول يمكن الوصول إليه عن بعد من خلال بدء جلسة إدارة من خلال محول SNA. لا يوفر هذا الاكتشاف أو مستكشفي الخدمات أو مجموعة ميزات SNA الكاملة.

- محولات غير مدارة — محول لا يمكن الوصول إليه من خلال SNA.

- لكل جهاز إضافي تم الكشف عنه كمحول SNA، يتم تمرير معلومات CDP و LLDP إلى محطة إدارة SNA لتحديث طريقة عرض المخطط.

- تستمر العملية حتى يتم اكتشاف جميع محولات SNA ويمكن عرض طريقة عرض المخطط الكامل.

- إذا كانت هناك طبولوجيا محفوظة في المحول من جلسة SNA سابقة، فإن الاكتشاف SNA يحاول بدء اتصال بكل محول SNA كان معروفا سابقا.

- يستجيب كل محول من محولات SNA ثم يبدأ الاكتشاف من موقعه.

تحديثات طريقة عرض المخطط

- يؤدي أي تغيير في الجدول المجاور CDP أو LLDP لمحولات SNA إلى تشغيل حدث SNA.

- يتم إستخدام بروتوكول SNA لتحديث محطة إدارة SNA بالتغيير.

- ينعكس التغيير المبلغ عنه في طريقة عرض المخطط:

- ستظهر المحولات كمحولات دون اتصال.

- ستتم إزالة الأجهزة الأخرى بالكامل من طريقة عرض المخطط.

- ستظل المحولات غير المتصلة في هذه الحالة في طريقة عرض المخطط حتى تتم إزالتها يدويا بواسطة مسؤول SNA.

تغشيات الطوبولوجيا

التغشيات هي طبقات معلومات يمكن تنشيطها على عرض المخطط لإضافة المزيد من المعلومات، أو تؤثر على طريقة عرض المخطط. تغير التغشيات عرض عناصر الطبولوجيا بناء على التغشية المحددة. التراكبات المدعومة هي ما يلي:

- إستخدام الارتباط

- عضوية شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN)

- بروتوكول الشجرة الممتدة (STP)

- التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

عناصر الطبولوجيا

يعرض عرض المخطط أنواع الكيانات التالية:

- الأجهزة - في حالة توفرها، سيتم عرض المعلومات التالية عند النقر فوق جهاز:

–اسم الجهاز

- عنوان IP (قائمة في حالة اكتشاف أكثر من واحد)

- عنوان MAC (قائمة إذا تم اكتشاف أكثر من واحد)

- عدد الإعلامات — يتم الإشارة إلى عدد الإعلامات برتقالي على رمز الجهاز. يتم عرض الإعلامات الفعلية في لوحة المعلومات اليمنى.

- دعم SNA

- الشركة المصنعة

- أنواع الأجهزة — يشير شكل الأيقونة إلى نوع الجهاز.

- المحول أو الموجه أو نقطة الوصول أو الكمبيوتر أو هاتف بروتوكول الإنترنت.

- غير معروف — إذا لم يكن نوع الجهاز محددا مسبقا، أو إذا لم يتم اكتشاف النوع بشكل صحيح لسبب ما، يتم عرض نوع الجهاز على أنه غير معروف.

تحتوي بعض الأجهزة (وخاصة الأجهزة القادرة على SNA) على معلومات إضافية، مثل معلومات المنافذ الفردية. يمكن عرض هذه المعلومات بالنقر فوق الرمز الخاص بهم وعرض شاشة "مستكشف الجهاز" الخاصة بالجهاز.

يتم فصل الأجهزة الموجودة في الشبكة إلى الفئات التالية:

- الأجهزة الأساسية — الهيكل الأساسي للشبكة. وبشكل افتراضي، يتم تعيين جميع المحولات والموجهات ونقاط الوصول التي تم اكتشافها على الشبكة تلقائيا كأجهزة أساسية.

بعد اكتشاف جهاز أساسي، يبقى على خريطة المخطط حتى يتم إزالته يدويا. في حالة قطع اتصال الجهاز بالشبكة، فإنه لا يزال يظهر على خريطة المخطط كجهاز غير متصل.

يبقى جهاز قادر على SNA أو جهاز مدار مكتشفا طالما أنه متصل بالشبكة بنفس عنوان IP الذي كان يستخدمه سابقا.

- الأجهزة غير المتصلة — الأجهزة الأساسية التي تمت إضافتها سابقا إلى المخطط إما بواسطة آليات كشف المخطط أو يدويا. لم تعد هذه الأجهزة مكتشفة بواسطة SNA.

تتمتع الأجهزة غير المتصلة بالخصائص التالية:

- مظهر مرئي متميز من الأجهزة عبر الإنترنت على خريطة المخطط.

- يمكن نقله إلى المخطط، ويمكن حفظ موضعه. يمكنك أيضا إضافة علامات تمييز للجهاز.

- قابلة للتحديد والكشف حسب وظيفة البحث. عندما يتم تحديد جهاز دون اتصال، فإن لوحة المعلومات تعرض معلومات التعريف الأساسية وعلامات التمييز الخاصة بالجهاز، لكن بدون خدمات، إخطارات، أو معلومات عامة خارج المعرفات الأساسية.

- تعذر تشغيل مستكشف الأجهزة أو واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لإدارة الأجهزة غير المتصلة.

- يمكن إزالتها يدويا. بعد إزالة الجهاز، لم يعد يظهر على خريطة المخطط حتى يتم الكشف عنه أو إضافته يدويا. يتم فقد كافة العلامات المقترنة بهذا الجهاز، ولا يتم استعادتها حتى إذا تم اكتشاف الجهاز مرة أخرى في المستقبل.

يحاول SNA بشكل دوري الاتصال بالأجهزة غير المتصلة للتحقق من عودة محول مدار أو SNA إلى الاتصال. وأثناء هذه المحاولات، يتم عرض إشارة على الجهاز.

- أجهزة العميل - العملاء النهائيون للشبكة (مثل أجهزة الكمبيوتر وهواتف بروتوكول الإنترنت) موصولة عادة بجهاز أساسي. في خريطة المخطط، يتم عرض هذه الأجهزة مجمعة مع أجهزة أخرى من نفس النوع المتصلة بنفس جهاز البنية الأساسية. ويطلق على هذه المجموعة من الأجهزة اسم "مجموعات العملاء"، ويمكن عرض العملاء الفرديين الذين يؤلفون مجموعة عملاء بالنقر فوق المستكشف الخاص بها وإدخاله.

إذا كان الجهاز يحتوي على جهاز عميل واحد أو أكثر متصل به، يظهر + عليه ويمكنك النقر فوق + لعرض العملاء.

- المنافذ — لعرض المنافذ على جهاز ما، حدد ذلك الجهاز ثم انقر فوقه نقرا مزدوجا. يؤدي ذلك إلى فتح لوحة تعرض كل منافذ الجهاز، بما في ذلك كل الوحدات إذا كان الجهاز في وضع المكدس. يتم عرض السمات التالية:

- اسم المنفذ

- الوحدة

- حالة المسؤول

- حالة التشغيل (بما في ذلك سبب التعطيل إذا كان المنفذ قيد الإيقاف بواسطة البرنامج)

- عضوية تجميع الارتباطات (LAG)

- الوصف (إذا تم تعريف الوصف)

–السرعة

- وضع Switchport

- إستخدام المنفذ (Rx و Tx)

- الاتصالات بين الأجهزة — تكون الاتصالات بين الأجهزة مشفرة بحسب اللون، بناء على التغشية الحالية. قد يمثل التوصيل إرتباطا واحدا بين الأجهزة أو تجميعا للروابط بين جهازين. يشير عرض الاتصالات بين المحولات في خريطة المخطط إلى النطاق الترددي المجمع المتاح على الاتصال كما هو محدد بواسطة سرعة تشغيل الارتباطات في الاتصال.

تتوفر عروض الاتصال التالية، من الأضيق إلى الأوسع:

- المستوى 1 — أقل من 1 جيجابايت

- من المستوى الثاني - من 1 جيجابايت إلى أقل من 10 جيجابايت

- المستوى 3 — أكثر من 10 جيجابايت

تظهر الروابط التي لا يمكن حساب سعتها أو الروابط بين الجهاز الأساسي وعملائه على أنها روابط من المستوى 1.

يتم اكتشاف الاتصال بين الأجهزة القادرة على SNA من كلا الجانبين. إذا كان هناك فرق بين السعات المحسوبة للاتصال بين الجانبين، فإن العرض يرسم طبقا لأدنى القيمتين.

يمكنك إدخال "مستكشف الاتصال" للحصول على إرتباطات محددة بالنقر فوق الارتباط. يتم عرض المعلومات التالية:

- أسماء المنافذ على جانبي الارتباط (إذا كان معروفا).

- معرفات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) إذا كان ذلك مناسبا.

- معلومات أساسية حول الأجهزة المتصلة: نوع الجهاز واسم الجهاز وعنوان IP.

- النطاق الترددي للارتباط لكل رابط يتضمن الاتصال.

- السحب — أقسام الشبكة التي لا يمكن ل SNA تعيينها بالتفصيل. ويشار إليها بالأيقونة التالية:

قد يحدد SNA أنه يتم توصيل أكثر من جهاز واحد بالشبكة من خلال منفذ محدد، ولكنه غير قادر على تعيين العلاقة بين تلك الأجهزة. يحدث هذا بسبب عدم وجود أجهزة قادرة على SNA بينها. يرسم SNA سحابة على خريطة المخطط ويعرض الأجهزة المكتشفة في هذه السحابة كعملاء متصلين.

ملاحظة: لا تنطبق معظم عمليات SNA على السحب.