الهدف

Syslog هي طريقة لجمع الرسائل من الأجهزة إلى خادم يشغل مرفق تسجيل الرسائل للتطبيقات وعمليات النظام. تقبل خدمة syslog الرسائل، وتخزنها في ملفات أو تطبعها وفقا لملف تكوين بسيط. يوفر هذا النموذج من التسجيل وحدات تخزين محمية طويلة الأجل للسجلات، كما أنه مفيد في كل من أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل روتيني ومعالجة الحوادث.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشاهد وفهم syslog منبثق رسالة على SX350 sery إدارة مفتاح.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SF350 Series

- SG350 Series

إصدار البرامج

- 2.1.0.63

عرض منبثقة معلومات syslog

عند كتابة syslog جديد إلى ملف سجل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، سيتم عرض إعلام أو منبثق في غضون 10 ثوان في الأداة المساعدة المستندة إلى الويب. ستظهر قوائم الإعلامات المنبثقة لجميع رسائل syslog التي تم إنشاؤها في ال 10 ثوان الأخيرة في الركن السفلي الأيمن من الشاشة وستتلاشى تلقائيا بعد 15 ثانية.

يحتوي الإعلان المنبثق على العناصر التالية:

- Notification Headline - يشير إلى أن هذه الرسالة هي إعلام Syslog ويعرض مستوى خطورة Syslog.

- المحتوى النصي الفعلي للإخطار أو نصه الأساسي.

- إرتباط إلى شاشة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

ملاحظة: للانتقال يدويا إلى شاشة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب وانتقل إلى الحالة والإحصائيات > عرض السجل > ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

في هذه الصفحة، يمكنك أيضا تمكين رسائل syslog المنبثقة أو تعطيلها.

- أيقونة تظهر تمثيل رسومي لمستوى خطورة Syslog.

- سيتم عرض مستويات خطورة الإعلام والإشعار باستخدام رمز خطورة المعلومات الأزرق.

- سيتم عرض مستوى خطورة التحذير باستخدام رمز التحذير الأصفر.

- سيتم عرض syslog ذي مستوى خطورة أعلى من التحذير باستخدام رمز الخطأ الأحمر.

- زر الإغلاق الذي سيقوم بإغلاق منبثق الإعلام المحدد.