الهدف

خطوة رفرفة حالة في أي قارن طبيعي على المفتاح باستمرار يذهب صعودا ونزولا، ثلاثة مرات أو أكثر في الثانية لمدة على الأقل 10 ثاني. القضية المشتركة تكون عادة مرتبطة بكبل سيئ، أو غير مدعوم، أو غير قياسي أو تصميم صغير قابل للتوصيل (SFP)، أو مرتبطة بمشاكل أخرى في مزامنة الارتباط. يمكن أن يكون سبب رفرفة الرابط متقطعا أو دائما.

خطوة منع آلية رفرفة يقلل التعطيل إلى مفتاح وشبكة عملية في خطوة خطوة رفرفة. هو يستقر الشبكة طبولوجيا ب تلقائيا يثبت الميناء أن يختبر مفرط خطوة رفرفة حادث إلى دولة handicapé ميناء. توفر هذه الآلية أيضا الوقت لتصحيح الأخطاء وتحديد مكان السبب الجذري للرفرفة. يتم إرسال رسالة syslog أو مصيدة بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) إلى التنبيه فيما يتعلق برفرفة الارتباط وإيقاف تشغيل المنفذ. ستصبح الواجهة نشطة مرة أخرى فقط إذا تم تمكينها بشكل محدد بواسطة مسؤول النظام.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تمكين ميزة "منع الارتطام"، وتكوين وقت الاسترداد ErrDisable التلقائي، وإعادة تنشيط واجهة معلقة على المحول من السلسلة SX250 أو SX350.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SF350 Series

- SG350 Series

- SF250 Series

- SG250 Series

إصدار البرامج

- 2.1.0.63

تكوين منع رفرفة الارتباط

تمكين منع رفرفة الرابط

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك.

الخطوة 2. في القائمة المنسدلة وضع العرض، أختر متقدم.

الخطوة 3. أختر إدارة المنفذ > إعدادات المنفذ.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار تمكين رفرفة منع الرابط.

ملاحظة: بشكل افتراضي، يتم تمكين ميزة منع الرفرفة للرابط.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات في ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 6. انقر فوق حفظ لتحديث ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن يتلقى مكنت رفرفة منع على مفتاحك SX350 sery مدار.

تكوين وقت إسترداد ErrDisable التلقائي

الخطوة 1. لتعيين وقت إسترداد للواجهة التي تم إيقافها مؤقتا، انتقل إلى إدارة المنفذ > إعدادات إسترداد الأخطاء.

الخطوة 2. (إختياري) أدخل قيمة بالثواني في حقل الفاصل الزمني للاسترداد التلقائي.

الخطوة 3. تحت ال ErrDisable آلي إستعادة منطقة، فحصت ال enable خطوة منع تدقيق صندوق.

ملاحظة: خطوة منع رفرفة مكنت افتراضيا ل تلقائيا إستعادة ErrDisable.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات في ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 5. انقر فوق حفظ لتحديث ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن يتلقى شكلت ال ErrDisable آلي إستعادة وقت عملية إعداد على ك SX350 sery إدارة مفتاح.

إعادة تنشيط واجهة معلقة

الخطوة 1. للتحقق من حالة الواجهة errDisabled أو المعلقة، انتقل إلى إدارة المنفذ > إعدادات إسترداد الأخطاء.

ملاحظة: إذا تم تعليق واجهة بسبب منع جنيح الرابط، سيظهر جدول الواجهة مع إيقاف التنفيذ (errDisabled) الواجهات التي تم تعليقها.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار المجاورة للواجهة التي تريد إعادة تنشيطها.

الخطوة 3. انقر فوق الزر إعادة التنشيط لإعادة تنشيط واجهة معلقة.

يجب عليك الآن إعادة تنشيط واجهة معلقة على المحول SX250 أو SX350 Series Managed.