الهدف

تسمح لك شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) بتجزئة شبكة منطقة محلية (LAN) بشكل منطقي إلى مجالات بث مختلفة. في السيناريوهات التي قد يتم فيها بث البيانات الحساسة على شبكة ما، يمكن إنشاء شبكات VLAN لتعزيز الأمان من خلال تخصيص بث لشبكة VLAN معيّنة. يمكن فقط للمستخدمين الذين ينتمون إلى شبكة VLAN الوصول إلى البيانات الموجودة على شبكة VLAN هذه ومعالجتها. يمكن أيضًا استخدام شبكات VLAN لتحسين الأداء من خلال تقليل الحاجة إلى إرسال عمليات البث وعمليات البث المتعدد إلى وجهات غير ضرورية.

تمكن شبكات VLAN الخاصة بالبث المتعدد عمليات الإرسال المتعدد إلى المشتركين الذين ليسوا على شبكة VLAN الخاصة بالبيانات نفسها دون نسخ إطارات الإرسال متعددة البث لكل مشترك شبكة VLAN. يمكن للمشتركين الذين ليسوا على شبكة VLAN الخاصة بالبيانات نفسها والذين يكونون متصلين بالجهاز ذي عضوية معرف VLAN مختلفة مشاركة تدفق البث المتعدد نفسه عن طريق الانضمام إلى المنافذ إلى معرف شبكة VLAN الخاص بالبث المتعدد نفسه.

البث من multicast حركة مرور بين المستعمل على VLANs مختلف دون مضاعفة ال multicast حركة مرور لكل مستعمل VLAN يمكن مع مساعدة من multicast TV VLAN. يمكن أن يؤدي إزدواج حركة مرور البث المتعدد إلى كمية كبيرة من حركة المرور التي يمكن أن تؤثر على أداء الجهاز في الشبكة.

يتوفر لمتعدد أجهزة أماكن عمل العميل (CPE) العديد من منافذ الوصول التي تسهل على المستخدم الاتصال بخدمات النطاق الترددي العريض المختلفة مثل الوصول السريع إلى الإنترنت والفيديو والصوت عبر اتصال واحد عريض النطاق ومنفذ وصلة متصل بمحول الوصول. يقترن كل نوع خدمة بشبكات VLAN مختلفة للتمييز بين أنواع الخدمات. لذلك، يحتوي كل نوع خدمة على معرف VLAN فريد. من الضروري تعيين شبكة VLAN الخاصة ب CPE إلى شبكة VLAN الخاصة بالتليفزيون المتعدد.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين شبكة VLAN ل CPE إلى شبكة VLAN ذات البث المتعدد على محول ما.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تعيين مجموعات البث المتعدد إلى شبكات VLAN، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Sx350 Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

- SG350X Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

- Sx500 Series | 1.4.7.05 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

شكلت CPE VLAN إلى multicast TV VLAN على المفتاح

ترجمة شبكة VLAN ل CPE إلى شبكة VLAN ل Multicast TV

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر خيارات متقدمة من القائمة المنسدلة لوضع العرض.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أخترت VLAN إدارة>زبون ميناء multicast TV VLAN>CPE VLAN إلى VLAN.

الخطوة 3. طقطقة يضيف أن يعين CPE VLAN إلى multicast VLAN.

الخطوة 4. دخلت في ال CPE VLAN مجال، ال VLAN id من ال CPE VLAN.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام شبكة VLAN رقم 30. لمعرفة كيفية تكوين شبكة VLAN على محول ما، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة Multicast TV VLAN، أختر شبكة VLAN التي يتم تعيين حزم البث المتعدد إليها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 20.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 7. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن يتلقى عينت CPE VLAN إلى multicast TV VLAN.

محات CPE VLAN إلى multicast TV VLAN يخطط

الخطوة 1. في تخطيط CPE VLAN إلى جدول VLAN، حدد خانة الاختيار المجاورة ل ال يخطط CPE VLAN أن أنت تريد أن يمحو.

الخطوة 2. انقر فوق حذف.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تحديد 30.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن يتلقى شكلت CPE VLAN إلى multicast TV VLAN على مفتاحك. لمعرفة كيفية تكوين عضوية شبكة VLAN للبث المتعدد ل Customer Port على محول ما، انقر هنا.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco