الهدف

بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) هو بروتوكول يستخدم من قبل أجهزة Cisco لمشاركة معلومات الجهاز مع أجهزة Cisco الأخرى المتصلة. وهذا يشمل نوع الجهاز وإصدار البرنامج الثابت وعنوان IP والرقم التسلسلي ومعلومات التعريف الأخرى. يمكن ضبط إعدادات CDP بشكل عام أو على أساس منفذ فردي على المحول. .

وكما هو الحال مع بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP)، فإن بروتوكول CDP هو بروتوكول طبقة الارتباط للجيران المتصلين مباشرة للإعلان عن أنفسهم وقدراتهم لبعضهم البعض. ومع ذلك، وعلى عكس بروتوكول LLDP، فإن CDP هو بروتوكول Cisco خاص.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات CDP على محول ما من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) التي تغطي سير العمل التالي:

1. قم بتكوين معلمات CDP العامة على المحول.

2. تكوين إعدادات CDP لكل واجهة.

3. (إختياري) إذا تم إستخدام Auto Smartport لاكتشاف إمكانات أجهزة CDP، فقم بتكوين إعدادات CDP على خصائص Smartport. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.3.0.130

تكوين خصائص CDP

تكوين خصائص CDP العمومية

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة بناء على طراز الجهاز. في هذا المثال، يتم إستخدام SG350X-48MP.

الخطوة 2. أختر إدارة > اكتشاف - CDP > خصائص.

الخطوة 3. في منطقة حالة CDP، حدد خانة الاختيار enable لتنشيط CDP على المحول. مكنت هذا افتراضيا. إذا قمت بتمكين CDP، فقم بالتخطي إلى الخطوة 5.

الخطوة 4. (إختياري) في منطقة معالجة إطارات CDP، أختر زر انتقاء يتوافق مع الإجراء الذي تريد أن يتخذه المحول عندما يستلم حزمة CDP. تتوفر هذه المنطقة فقط إذا تم تعطيل CDP على المحول. بعد إختيار خيار، انتقل إلى الخطوة 13.

الخيارات هي:

- الربط - عند تعطيل CDP بشكل عام، يتم ربط حزم CDP كحزم بيانات منتظمة وإعادة توجيهها استنادا إلى شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN).

- التصفية - عند تعطيل CDP بشكل عام، تتم تصفية حزم CDP أو حذفها.

- يفيض - عند تعطيل CDP بشكل عام، يتم فيض حزم CDP إلى جميع المنافذ في المنتج الموجود في حالة إعادة توجيه بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، مما يتجاهل قواعد تصفية شبكة VLAN.

الخطوة 5. في منطقة إعلان CDP Voice VLAN، حدد خانة الاختيار enable لجعل المحول يعلن عن شبكة VLAN الصوتية عبر CDP على جميع المنافذ التي تم تمكين CDP عليها وتكون أعضاء في شبكة VLAN الصوتية.

الخطوة 6. في منطقة التحقق من صحة TLVs الإلزامية من بروتوكول CDP، حدد خانة الاختيار enable لتجاهل حزم CDP الواردة التي لا تحتوي على نوع-length-قيمة (TLV) الإلزامية.

الخطوة 7. في منطقة إصدار CDP، انقر على زر إختيار لاختيار أي إصدار من CDP سيتم إستخدامه. CDPv2 هو أحدث إصدار من البروتوكول ويوفر ميزات أكثر ذكاء لتتبع الأجهزة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الإصدار 2.

الخطوة 8. في منطقة CDP وقت التعليق، انقر فوق زر إختيار لتحديد مقدار الوقت الذي يتم فيه الاحتفاظ بحزم CDP قبل التخلص منها.

الخيارات هي:

- أستخدم الافتراضي - انقر لاستخدام المقدار الافتراضي للوقت من 180 ثانية.

- معرف من قبل المستخدم - انقر لإدخال مقدار زمني مخصص يتراوح بين 10 و 255 ثانية في الحقل المتوفر.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعيين الفترة الزمنية للاحتجاز على 240 ثانية.

الخطوة 9. في حقل معدل إرسال CDP، حدد زر انتقاء لتحديد معدل إرسال حزم CDP في ثوان.

الخيارات هي:

- أستخدم الافتراضي - انقر لاستخدام المقدار الافتراضي للوقت وهو 60 ثانية.

- معرف من قبل المستخدم - انقر لإدخال مقدار زمني مخصص يتراوح بين 5 و 254 ثانية في الحقل المتوفر.

الخطوة 10. في حقل تنسيق معرف الجهاز، انقر فوق زر إختيار لتحديد تنسيق معرف الجهاز.

الخيارات هي:

- عنوان MAC - يحدد أن ال device-id TLV يحتوي على عنوان MAC الخاص بالجهاز.

- الرقم التسلسلي - يحدد أن Device-ID TLV يحتوي على الرقم التسلسلي للجهاز.

- hostname - يحدد أن Device-id TLV يحتوي على اسم المضيف للجهاز.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار عنوان MAC.

الخطوة 11. في منطقة واجهة المصدر، أختر زر لاسلكي لتحديد عنوان IP الذي سيتم وضعه في حقل TLV من حزم CDP الصادرة.

الخيارات هي:

- أستخدم الافتراضي - انقر لاستخدام عنوان IP الخاص بواجهة الصادر. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 13.

- معرف من قبل المستخدم - انقر لاختيار واجهة (سيتم إستخدام عنوان IP المحدد من الواجهة) من القوائم المنسدلة في منطقة الواجهة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار معرف من قبل المستخدم.

الخطوة 12. (إختياري) في منطقة الواجهة، أختر الوحدة والمنفذ من القوائم المنسدلة المطابقة.

الخطوة 13. في منطقة عدم تطابق صوت Syslog VLAN، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عندما يتم اكتشاف عدم تطابق في شبكة VLAN الصوتية. VLAN حالة عدم توافق عندما لا تتطابق معلومات شبكة VLAN في إطار قادم مع القدرات المعلن عنها للجهاز المحلي.

الخطوة 14. في ال syslog أهلي طبيعي VLAN حالة عدم توافق منطقة، فحصت ال enable تدقيق صندوق أن يرسل syslog رسالة عندما VLAN أهلي طبيعي حالة عدم توافق كشفت.

الخطوة 15. في منطقة عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه من Syslog، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عند اكتشاف عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه.

الخطوة 16. طقطقة يطبق.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات CDP العامة بنجاح على المحول لديك.

تكوين خصائص واجهة CDP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر إدارة > Discovery-CDP > إعدادات الواجهة.

ملاحظة: تتوفر هذه الصفحة في وضع العرض المتقدم فقط. يمكن تغيير وضع العرض باستخدام القائمة المنسدلة الموجودة في الركن العلوي الأيسر من أداة الويب المساعدة.

الخطوة 2. (إختياري) لاختيار مرشح، أختر وحدة وانقر انتقال. في هذا مثال، أخترت ميناء من وحدة 1.

ملاحظة: إذا كان المحول جزءا من مكدس، فيمكنك عرض واجهات الوحدات الأخرى في المكدس باستخدام القائمة المنسدلة في أعلى الجدول.

الخطوة 3. في جدول إعدادات واجهة CDP، حدد زر الخيار للواجهة التي تريد تكوينها.

الخطوة 4. قم بالتمرير لأسفل ثم انقر فوق تحرير.

الخطوة 5. تعرض منطقة الواجهة المنفذ المختار في جدول إعدادات واجهة CDP. يمكنك إستخدام القوائم المنسدلة "الوحدة" و"المنفذ" لاختيار وحدة ومنفذ آخر لتكوينه، على التوالي.

الخطوة 6. في منطقة حالة CDP، حدد خانة الاختيار enable لتمكين CDP على المنفذ المحدد.

الخطوة 7. في منطقة عدم تطابق صوت Syslog VLAN، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عندما يتم اكتشاف عدم تطابق في شبكة VLAN الصوتية على المنفذ المحدد. VLAN حالة عدم توافق عندما لا تتطابق معلومات شبكة VLAN في إطار قادم مع القدرات المعلن عنها للجهاز المحلي.

الخطوة 8. في ال syslog أهلي طبيعي VLAN حالة عدم توافق منطقة، فحصت ال enable تدقيق صندوق أن يرسل syslog رسالة عندما كشفت حالة عدم توافق أهلي طبيعي VLAN على الميناء يعين.

الخطوة 9. في منطقة عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه من Syslog، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عندما يتم اكتشاف عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه على المنفذ المحدد.

الخطوة 10. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق". سيتم تطبيق التغييرات على المنفذ المحدد.

الخطوة 11. (إختياري) لنسخ إعدادات منفذ ما إلى منفذ أو منافذ أخرى بسرعة، أختر زر الراديو الخاص به، قم بالتمرير إلى أسفل، وانقر زر نسخ الإعدادات.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار GE2.

يدخل خطوة 12. (إختياري) في ال copy تشكيل من مدخل مجال، الميناء أو ميناء (يفصل بفاصلة) أن أنت تريد أن ينسخ العملية إعداد من ال يعين ميناء إلى. أنت يستطيع أيضا دخلت مدى الميناء.

ملاحظة: في هذا المثال، سيتم تطبيق إعدادات CDP للمنفذ 2 على المنافذ 13 و 15 إلى 20.

الخطوة 13. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق". يجب نسخ إعدادات منفذ CDP.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال CDP عملية إعداد على الميناء على مفتاحك.

عرض إعدادات CDP أو مسحها

معلومات CDP المحلية

الخطوة 1. لعرض معلومات CDP المحلية عن المحول، أختر إدارة > اكتشاف - CDP > معلومات CDP المحلية.

الخطوة 2. في منطقة الواجهة، أختر الوحدة والمنفذ من القوائم المنسدلة المطابقة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض المعلومات المحلية لبروتوكول CDP الخاصة بالمنفذ GE1 للوحدة 1.

يتم عرض التفاصيل التالية:

حالة CDP - يعرض ما إذا كان CDP ممكنا أم لا.

TLV لمعرف الجهاز

- نوع معرف الجهاز - نوع معرف الجهاز المعلن عنه في TLV لمعرف الجهاز.

- معرف الجهاز - معرف الجهاز المعلن عنه في معرف الجهاز TLV.

اسم النظام TLV

- اسم النظام - اسم نظام الجهاز.

العنوان TLV

- العنوان 1-3 - عناوين IP (المعلن عنها في عنوان الجهاز TLV).

منفذ TLV

- معرف المنفذ - معرف المنفذ المعلن عنه في TLV الخاص بالمنفذ.

القدرات TLV

- القدرات - القدرات المعلن عنها في TLV للمنفذ.

الإصدار TLV

- الإصدار - معلومات حول إصدار البرنامج الذي يتم تشغيل الجهاز عليه.

النظام الأساسي TLV

- النظام الأساسي - معرف النظام الأساسي المعلن عنه في النظام الأساسي TLV.

VLAN الأصلية TLV

- شبكة VLAN الأصلية - تم الإعلان عن معرف شبكة VLAN الأصلية في VLAN TLV الأصلي.

بروتوكول TLV كامل/أحادي الإتجاه

- الإرسال ثنائي الإتجاه - ما إذا كان المنفذ هو إرسال ثنائي الإتجاه أحادي الإتجاه أو إرسال ثنائي الإتجاه الكامل المعلن عنه في بروتوكول TLV الكامل/أحادي الإتجاه.

جهاز TLV

- معرف الجهاز - نوع الجهاز المتصل بالمنفذ المعلن عنه في الجهاز TLV.

- معرف Appliance VLAN - VLAN على الجهاز المستخدم من قبل الجهاز. على سبيل المثال، إذا كان الجهاز هاتف IP، فهذا هو شبكة VLAN الصوتية.

Extended Trust TLV

- ثقة موسعة - ممكنة تشير إلى أن المنفذ موثوق به، مما يعني أن المضيف/الخادم الذي يتم إستلام الحزمة منه موثوق به لتعليم الحزم نفسها. في هذه الحالة، لا تتم ملاحظة الحزم المستلمة على هذا المنفذ. معطل يشير إلى أن الميناء غير موثوق في أي حالة، التالي مجال ذو صلة.

COs للمنافذ غير الموثوق بها TLV

- جيب تمام للمنافذ غير الموثوق بها - إذا تم تعطيل الثقة الموسعة على المنفذ، يعرض هذا الحقل قيمة جيب تمام السرعة للطبقة 2، مما يعني، قيمة أولوية 802.1D/802.1p. هذه هي قيمة COs التي يتم بها تمييز جميع الحزم المستلمة على منفذ غير موثوق به بواسطة الجهاز.

الطاقة المتوفرة TLV

- معرف الطلب - تم تلقي معرف طلب الطاقة الأخير مرددا حقل Request-ID الذي تم إستلامه آخر مرة في Power Requested TLV. يكون 0 إذا لم يتم تلقي أي طاقة TLV مطلوبة منذ آخر عملية نقل للواجهة إلى UP.

- معرف إدارة الطاقة - تزداد القيمة بمقدار 1 (أو 2) لتجنب 0 في كل مرة يقع فيها أي من الأحداث التالية:

توفر الطاقة أو تغيير مستوى طاقة الإدارة

يتم تلقي Power Requested TLV مع منطقة Request-ID مختلفة عن المجموعة الأخيرة التي تم إستلامها (أو عند إستلام القيمة الأولى). الانتقال إلى أسفل للواجهة.

- الطاقة المتوفرة - كمية الطاقة المستهلكة بواسطة المنفذ.

- مستوى طاقة الإدارة - يعرض طلب الموردين لجهاز pod الخاص ب TLV الخاص باستهلاك الطاقة. يعرض الجهاز دائما "لا يوجد تفضيل" في هذا الحقل.

طاقة ذات 4 أسلاك عبر MDI (UPOE) TLV

عرض ما إذا كان TLV هذا مدعوما أم لا.

- 4-pair PoE المدعوم - يعرض ما إذا كان PoE مدعوما أم لا.

- اكتشاف/تصنيف زوج قطع الغيار مطلوب - يعرض ما إذا كان هذا التصنيف مطلوبا أم لا.

- زوج قطع الغيار PD الحالة المطلوبة - يعرض زوج قطع الغيار PD الحالة المطلوبة.

- حالة تشغيل زوج إحتياطي PD - يعرض حالة زوج إحتياطي PSE.

معلومات جوار CDP

الخطوة 1. لعرض معلومات CDP المجاور للمحول، أختر إدارة > اكتشاف - CDP > معلومات الجوار CDP.

الخطوة 2. (إختياري) لاختيار مرشح، حدد خانة الاختيار مرشح، واختر واجهة محلية، وانقر انتقال.

تحتوي صفحة معلومات جوار CDP على الحقول التالية لشريك الارتباط (المجاور):

- معرف الجهاز - معرف الجهاز المجاور.

- اسم النظام - اسم نظام الجوار.

- الواجهة المحلية - عدد المنفذ المحلي الذي يتم توصيل مجاور به.

- إصدار الإعلان - إصدار بروتوكول CDP.

- مدة البقاء (ثانية) - فترة زمنية (بالثواني) يتم بعدها حذف المعلومات الخاصة بهذا المجاور.

- القدرات - القدرات المعلن عنها من قبل الدول المجاورة.

- منصة العمل - معلومات من منصة TLV الخاصة بالجار.

- الواجهة المجاورة - الواجهة الصادرة لأحد الجيران.

الخطوة 3. (إختياري) لعرض تفاصيل برنامج CDP المجاور الخاصة بأحد الأجهزة المجاورة، انقر فوق الزر "معرف الجهاز" الخاص به ثم انقر فوق زر التفاصيل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض معلومات معرف الجهاز 40a6e8e6f4d3.

تحتوي هذه الصفحة على المعلومات التالية حول المجاور:

- معرف الجهاز - معرف معرف الجهاز المجاور.

- اسم النظام - اسم معرف الجهاز المجاور.

- الواجهة المحلية - رقم واجهة المنفذ الذي يصل من خلاله الإطار.

- إصدار الإعلان - إصدار CDP.

- الوقت الذي يجب أن تكون فيه على قيد الحياة - الفاصل الزمني (بالثواني) الذي يتم بعده حذف المعلومات الخاصة بهذا المجاور.

- الإمكانات - الوظائف الأساسية للجهاز. يتم الإشارة إلى القدرات بواسطة نظامين ثمانيين. تشير وحدات البت من 0 إلى 7 إلى وحدات أخرى، مكرر، جسر، نقطة وصول WLAN، موجه، هاتف، جهاز كبل DOCSIS، ومحطة، على التوالي. يتم حجز وحدات بت من 8 إلى 15.

- منصة - معرف النظام الأساسي المجاور.

- الواجهة المجاورة - رقم واجهة الجهة المجاورة الذي يصل من خلاله الإطار.

- شبكة VLAN الأصلية - جيران شبكة VLAN الأصلية.

- التطبيق - اسم التطبيق الذي يتم تشغيله على المجاور.

- الإرسال ثنائي الإتجاه - ما إذا كانت واجهة الجيران إرسال ثنائي الإتجاه أحادي الإتجاه أو كامل الإتجاه.

- العناوين - عناوين المجاور.

- إستهلاك الطاقة - كمية الطاقة التي يستهلكها المجاور على الواجهة.

- الإصدار - إصدار البرنامج من الجهاز المجاور.

طلب الطاقة

- معرف الطلب - تم تلقي معرف طلب الطاقة الأخير مرددا حقل Request-ID الذي تم إستلامه آخر مرة في Power Requested TLV. يكون 0 إذا لم يتم تلقي أي طاقة TLV مطلوبة منذ آخر عملية نقل للواجهة إلى UP.

- معرف إدارة الطاقة - تزداد القيمة بمقدار 1 (أو 2) لتجنب 0 في كل مرة يقع فيها أي من الأحداث التالية:

تتغير قيمة مناطق مستوى طاقة الإدارة أو الطاقة المتوفرة. يتم تلقي Power Requested TLV مع حقل Request-ID يختلف عن المجموعة الأخيرة التي تم إستلامها (أو عند إستلام القيمة الأولى). الانتقال إلى أسفل للواجهة.

- الطاقة المتوفرة - كمية الطاقة المستهلكة بواسطة المنفذ.

- مستوى طاقة الإدارة - يعرض طلب المورد إلى جهاز pod لاستهلاك الطاقة TLV الخاص به. يعرض الجهاز دائما "بلا تفضيل" في هذه المنطقة.

طاقة ذات 4 أسلاك عبر MDI

- دعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) ذات 4 أزواج - يشير إلى دعم النظام والمنافذ مما يعمل على تمكين السلك ذي الأربعة أزواج (يعد هذا الأمر صحيحا فقط للمنافذ المحددة التي تتمتع بهذه القدرة على الأجهزة).

- يلزم اكتشاف/تصنيف زوج قطع الغيار - يشير إلى أن السلك ذو ال 4 أزواج مطلوب.

- حالة زوج إحتياطي PD المرغوب - تشير إلى جهاز Pod يطلب تمكين قابلية الأزواج الأربعة.

- حالة تشغيل زوج الخدمة الاحتياطية ل PD - يشير إلى ما إذا كانت قابلية الأزواج الأربعة ممكنة أو معطلة.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق زر إغلاق لإغلاق الإطار المجاور لبروتوكول CDP التفصيلي.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق الزر مسح الجدول لقطع اتصال جميع الأجهزة المتصلة إذا كانت من بروتوكول CDP، وإذا تم تمكين منفذ Auto Smartport، فسوف يقوم بتغيير جميع أنواع المنافذ إلى الوضع الافتراضي.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق الزر تحديث لتحديث جدول معلومات الجوار ل CDP.

إحصائيات CDP

تعرض صفحة إحصائيات CDP المعلومات المتعلقة بإطارات CDP التي يتم إرسالها أو استقبالها من منفذ ما. يتم تلقي حزم CDP من الأجهزة المتصلة بواجهات المحولات، ويتم إستخدامها لميزة Smartport.

الخطوة 1. لعرض إحصائيات CDP الخاصة بالمحول، أختر إدارة > اكتشاف - CDP > إحصائيات CDP.

الخطوة 2. (إختياري) لاختيار مرشح، أختر وحدة وانقر انتقال. في هذا مثال، أخترت ميناء من وحدة 1.

يتم عرض الحقول التالية لكل واجهة بما في ذلك منفذ OOB:

- الحزم المستلمة/المرسلة:

- الإصدار 1 - عدد حزم الإصدار 1 من CDP التي تم استقبالها/إرسالها.

- الإصدار 2 - عدد حزم CDP الإصدار 2 التي تم استقبالها/إرسالها.

- الإجمالي - إجمالي عدد حزم CDP التي تم تلقيها/إرسالها.

- إحصائيات أخطاء CDP - يعرض هذا القسم عدادات أخطاء CDP.

- المجموع الاختباري غير القانوني - عدد الحزم المستلمة بقيمة المجموع الاختباري غير القانونية.

- أخطاء أخرى - عدد الحزم المستلمة التي تحتوي على أخطاء بخلاف مبالغ الفحص غير القانونية.

- الجيران فوق الحد الأقصى - عدد المرات التي تعذر فيها تخزين معلومات الحزمة في ذاكرة التخزين المؤقت بسبب نقص المساحة.

الخطوة 3. (إختياري) لمسح العدادات على واجهة معينة، انقر فوق زر الراديو الخاص بالواجهة المقابلة ثم انقر فوق مسح عدادات الواجهة.

في هذا المثال، يتم إختيار GE26.

الخطوة 4. (إختياري) لمسح جميع العدادات على جميع الواجهات، انقر فوق مسح جميع عدادات الواجهة. لتحديث كافة العدادات، انقر فوق تحديث.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت CDP عملية إعداد على مفتاحك يستعمل ال gui.

لتكوين إعدادات CDP على محول باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI)، انقر هنا.