الهدف

بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) هو بروتوكول شبكة يضمن طوبولوجيا خالية من الحلقة لشبكة محلية جسر (LAN). بروتوكول الشجرة المتفرعة المتعددة (MSTP) هو بروتوكول يقوم بإنشاء عدة أشجار متفرعة (مثيلات) لكل شبكة LAN الظاهرية (VLAN) على شبكة مادية واحدة. وهذا يسمح لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) بأن يكون لها جسر رئيسي وهيكل إعادة توجيه تم تكوينه. وهذا يقلل عدد وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) عبر الشبكة ويقلل من الضغط على وحدات المعالجة المركزية (CPU) لأجهزة الشبكة.

MSTP هو امتداد لبروتوكول الشجرة المتفرعة السريعة (RSTP). ويعمل بروتوكول الشجرة المتفرعة (MSTP) على زيادة تطوير فائدة شبكات VLAN. يقوم MSTP بتكوين شجرة متفرعة منفصلة لكل مجموعة من مجموعات VLAN ويحظر كل المسار البديل الممكن باستثناء مسار بديل واحد داخل كل شجرة متفرعة. يسمح MSTP بتكوين مناطق شجرة متفرعة متعددة (MST) يمكن أن تشغل مثيلات MST متعددة (MSTI). يمكن تعيين كل شبكة VLAN على MSTI وبالنسبة للأجهزة التي ستكون في نفس المنطقة يجب أن يكون لها نفس شبكات VLAN إلى تعيين MSTI.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين MSTP على محول ما.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.5.02 - Sx300 Series

- 2.2.0.66 - SX250 Series، SX350 Series، SG350X Series، SX550X Series

تكوين MSTP على المحول

تمكين MSTP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب ثم أختر الشجرة المتفرعة > حالة STP والإعدادات العامة.

هام: لاستخدام الميزات والوظائف المتوفرة للمحول بشكل كامل، قم بالتغيير إلى الوضع المتقدم بالنقر فوق خيارات متقدمة من القائمة المنسدلة وضع العرض في الركن العلوي الأيسر من الصفحة.

الخطوة 2. في منطقة "الإعدادات العامة"، حدد خانة الاختيار حالة الشجرة المتفرعة لتمكين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على المحول.

ملاحظة: يتم تمكين حالة الشجرة المتفرعة بشكل افتراضي. يمكن تكوين MSTP قبل تمكين بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على المحول.

الخطوة 3. انقر على زر الخيار STP المتعدد في منطقة وضع تشغيل STP لتكوين وضع STP كبروتوكول MSTP.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

يجب أن تكون قد قمت الآن بتمكين MSTP على المحول لديك.

تكوين خصائص MSTP

يتم إستخدام صفحة خصائص MSTP لتحديد المنطقة التي يكون المحول فيها. لكي تكون الأجهزة في نفس المنطقة، يجب أن يكون لها نفس اسم المنطقة وقيمة المراجعة.

الخطوة 1. أختر الشجرة المتفرعة > خصائص MSTP من القائمة.

الخطوة 2. أدخل اسم لمنطقة MSTP في حقل اسم المنطقة. يحدد اسم المنطقة الحدود المنطقية للشبكة. يجب أن يكون لجميع المحولات في منطقة MSTP نفس اسم المنطقة التي تم تكوينها.

الخطوة 3. أدخل رقم مراجعة في حقل المراجعة. هذا رقم منطقي يشير إلى مراجعة لتكوين MSTP. يجب أن يكون لجميع المحولات في منطقة MSTP رقم المراجعة نفسه.

الخطوة 4. أدخل الحد الأقصى لعدد الخطوات في حقل الحد الأقصى للنقلات. يحدد الحد الأقصى للنقلات عمر وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) في أعداد الخطوات. عندما يستلم جسر BPDU، هو يقلل عدد الخطوات بواحد ويعيد ال BPDU مع الجديد جنجل عدد. بمجرد أن يستقبل الجسر وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) مع عدد الخطوات صفر، يتم تجاهل وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU).

ملاحظة: يعرض حقل IST الأساسي أولوية الجسر وعنوان MAC للمحول النشط من المنطقة.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

تكوين VLAN إلى مثيل MSTP

يتم إستخدام صفحة مثيل VLAN إلى MSTP لتعيين شبكات VLAN إلى مثيلات MST. لكي تكون الأجهزة في نفس المنطقة، يجب أن يكون لها تعيينات متطابقة لشبكات VLAN إلى مثيلات MST. يمكن تعيين شبكات VLAN المتعددة على MSTI واحد، ومع ذلك يمكن أن يكون لشبكة VLAN فقط MSTI واحد. إذا لم يتم تعيين شبكة VLAN على أحد مثيلات MST، فسيقوم المحول تلقائيا بتعيين شبكة VLAN إلى الشجرة المتفرعة الأساسية والداخلية (CIST). معرف مثيل CIST هو معرف المثيل 0.

الخطوة 1. أخترت يجسر - شجرة > VLAN إلى MSTP مثيل من القائمة.

الخطوة 2. انقر فوق زر الاختيار المطابق لمثيل MSTP المطلوب الذي تريد تكوينه ثم انقر فوق تحرير.

الخطوة 3. (إختياري) من القائمة المنسدلة لمعرف مثيل MSTP، أختر مثيل MSTP لتحريره.

الخطوة 4. دخلت VLANs أن يكون عينت إلى ال MSTI. يمكن تعيين شبكات VLAN بشكل فردي (يفصل بينها فواصل) أو كنطاق (من خلال إستخدام واصلة).

الخطوة 5. انقر زر الخيار الذي يتوافق مع العملية المرغوبة في منطقة العملية.

- إضافة — إضافة شبكة (شبكات) VLAN إلى MSTI.

- أزلت — أزلت ال VLAN (الشبكات) من ال MSTI.

الخطوة 6. طقطقة يطبق.

تكوين إعدادات مثيل MSTP

يتم إستخدام صفحة إعدادات مثيل MSTP لتعريف المواصفات لكل مثيل MST.

الخطوة 1. أختر شجرة متفرعة > إعدادات مثيل MSTP من قائمة الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة معرف المثيل ، أختر مثيلا ليتم تكوينه.

ملاحظة: تعرض قائمة شبكات VLAN المضمنة شبكات VLAN التي تم تعيينها للمثيل.

الخطوة 3. أدخل قيمة أولوية المحول في حقل أولوية الجسر. يصبح المحول صاحب الأولوية العليا (قيمة الأولوية الأدنى) هو الجسر الرئيسي.

يعرض الحقل معلومات حول MSTI.

- معرف الجسر الرئيسي المعين — أولوية الجسر وعنوان MAC الخاصين بالجسر الرئيسي للمثيل المحدد.

- المنفذ الجذري — المنفذ الجذري للمثيل المحدد. يعد المنفذ الجذري المنفذ الواحد الذي يستخدمه المحول للوصول إلى الجسر الرئيسي. ويتم تحديد ذلك استنادا إلى المنفذ الذي يحتوي على أقل تكلفة مسار للجسر الرئيسي. إذا كانت هذه القيمة صفرا، فإن المحول هو الجسر الرئيسي.

- تكلفة المسار الجذر — تكلفة المسار الجذر للمحول لمثيل MST هذا. يتم تحديد تكلفة المسار بواسطة سرعة الارتباط بين المحول والجهاز التالي في الشبكة. تكلفة المسار الجذر هي الإجمالي التراكمي لتكاليف المسار من المحول إلى الجسر الرئيسي. إذا كانت هذه القيمة صفرا، فإن المحول هو الجسر الرئيسي.

- معرف الجسر — أولوية الجسر وعنوان MAC للمحول للمثيل المحدد.

- القفزات المتبقية — عدد القفزات حتى الوجهة التالية.

تكوين إعدادات واجهة MSTP

يتم إستخدام صفحة إعدادات واجهة MSTP لتكوين إعدادات MSTP لكل منفذ لمثيل MSTP المحدد.

الخطوة 1. أختر شجرة متفرعة > إعدادات واجهة MSTP من قائمة الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.

الخطوة 2. من المثيل يساوي إلى القائمة المنسدلة، انقر فوق مثيل ليتم تكوينه.

الخطوة 3. من نوع الواجهة الذي يساوي القائمة المنسدلة، انقر فوق إما منفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) ثم انقر فوق انتقال.

الخطوة 4. انقر فوق زر الاختيار المتوافق مع الواجهة التي تريد تكوينها ثم انقر فوق تحرير.

الخطوة 5. (إختياري) من القائمة المنسدلة معرف المثيل، أختر المثيل الذي سيتم تكوينه.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق زر الراديو الذي يتوافق مع الواجهة المطلوبة التي سيتم تكوينها.

- المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ"، أختر المنفذ المراد تكوينه. سيؤثر هذا فقط على المنفذ الواحد الذي تم إختياره.

- مجموعة تجميع الارتباطات — من القائمة المنسدلة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG)، أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لتكوينها. سيؤثر هذا على مجموعة المنافذ المحددة في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 7. من القائمة المنسدلة أولوية الواجهة، أختر أولوية الواجهة للواجهة المحددة. تحدد قيمة الأولوية خيار المنفذ عندما يحتوي الجسر على منفذين متصلين في حلقة. كلما انخفضت القيمة، إرتفعت الأولوية التي سيحتلها المنفذ على الجسر.

الخطوة 8. انقر زر الخيار المرادف لتكلفة المسار المرغوب في منطقة تكلفة المسار. هذا هو تكلفة مسار المنفذ الذي تتم إضافته إلى تكلفة المسار الجذر. يتم تحديد تكلفة المسار بواسطة سرعة الارتباط بين المحول والجهاز التالي في الشبكة. تكلفة المسار الجذر هي الإجمالي التراكمي لتكاليف المسار من المحول إلى الجسر الرئيسي.

- أستخدم الافتراضي — أستخدم التكلفة الافتراضية التي تم إنشاؤها بواسطة النظام.

- معرف من قبل المستخدم — أدخل قيمة لتكلفة المسار.

يعرض الحقل التالي معلومات الواجهة.

- دولة المنفذ — الحالة الحالية للمنفذ المحدد.

- معطل — STP معطل على المنفذ. يرسل الميناء حركة مرور ويتعلم عناوين MAC.

- الحظر — المنفذ محظور. هذا يعني أن الميناء لا يسمح أن يرسل حركة مرور أو علمت {upper}mac address، مهما الميناء يستطيع أرسلت BPDU ربط.

- الاستماع — المنفذ في وضع الاستماع. هذا يعني أن الميناء لا يسمح أن يرسل حركة مرور ولا يستطيع عرفت ماك عنوان.

- يعلم — الميناء في وضع التعلم. هذا يعني أن الميناء لا يسمح أن يرسل حركة مرور غير أن هو يسمح أن يعلم جديد ماك عنوان.

- إعادة التوجيه — المنفذ في وضع إعادة التوجيه. هذا يعني أن الميناء سمحت أن يرسل حركة مرور ويستطيع تعلمت جديد ماك عنوان.

- دور المنفذ — دور المنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي تم تعيينها بواسطة بروتوكول الشجرة المتفرعة (MSTP) لتوفير مسارات STP.

- الجذر — المنفذ الذي يوفر مسار التكلفة الأقل لإعادة توجيه الحزم إلى الجهاز الجذري.

- مخصص — المنفذ الذي يتم من خلاله توصيل الجسر بالشبكة المحلية (LAN). وهذا يوفر أقل تكلفة مسار جذري من الشبكة المحلية (LAN) إلى الجسر الرئيسي لمثيل MST.

- بديل — يوفر المنفذ مسارا بديلا للجهاز الجذري من الواجهة الجذر.

- النسخ الاحتياطي — يوفر المنفذ مسار نسخ إحتياطي إلى مسار المنفذ المخصص نحو الشجرة المتفرعة. هذا بسبب تشكيل في إثنان ميناء يكون ربطت في أنشوطة بنقطة إلى نقطة إرتباط. يمكن إستخدام منافذ النسخ الاحتياطي عندما تحتاج الشبكة المحلية إلى إتصالين أو أكثر بمقطع مشترك من الشبكة.

- معطل — الميناء ليس جزء من الشجرة المتفرعة.

- الوضع — وضع الشجرة المتفرعة الحالية (STP أو RSTP أو MSTP).

- النوع — نوع MST للمنفذ.

- الحد — المنفذ هو منفذ حدود. يتم إستخدام منفذ الحد لإرفاق جسور MST بشبكات LAN البعيدة. يشير منفذ الحد إلى ما إذا كان الجهاز المتصل يعمل في وضع RSTP أو STP.

- داخلي — المنفذ هو منفذ داخلي في مثيل MSTP.

- معرف الجسر المعين — رقم معرف الجسر الذي يربط الارتباط بالجذر.

- معرف المنفذ المعين — رقم معرف المنفذ على الجسر المعين الذي يربط الارتباط بالجذر.

- التكلفة المعينة - تكلفة المنفذ المشارك في مخطط بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP).

- نقلات REMAIN — عدد الخطوات حتى الوجهة التالية.

- عمليات الانتقال للأمام — عدد التكرارات التي قام المنفذ بتغييرها من حالة إعادة التوجيه إلى حالة الحظر.

الخطوة 9. طقطقة يطبق.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين بروتوكول MSTP على المحول لديك.