الهدف

قد يكون تركيب أجهزة الشبكة الجديدة أو إستبدال الأجهزة مكلفا ويستهلك الكثير من الوقت وعرضة للخطأ عند تنفيذها يدويا. وعادة ما يتم إرسال الأجهزة الجديدة لأول مرة إلى منشأة إعداد مركزية حيث يتم إلغاء العبوة الفردية للأجهزة وتوصيلها بشبكة تجميع، ويتم تحديثها بالتراخيص والتكوينات والصور المناسبة، ثم يتم تغليفها وشحنها إلى موقع التثبيت الفعلي. وبعد إكمال هذه العمليات، يجب على الخبراء السفر إلى مواقع التثبيت لإجراء التثبيت. حتى في السيناريوهات التي يتم فيها تركيب الأجهزة في "شهادة عدم الاعتراض" (NOC) أو "مركز البيانات" نفسه، قد لا يكون هناك عدد كاف من الخبراء للعدد الهائل من الأجهزة. وتسهم جميع هذه المسائل في حدوث تأخيرات في النشر وتزيد من التكاليف التشغيلية.

يقلل حل التشغيل بمجرد التوصيل من Cisco من التكاليف المرتبطة بنشر أجهزة الشبكة وتثبيتها، كما يزيد من سرعة تثبيتها، ويقلل من تعقيد عمليات النشر دون التضحية بالأمان. باستخدام حل Cisco Plug-n-play، يمكنك تنفيذ تثبيتات من دون لمس للمحولات في مختلف سيناريوهات النشر ومواقع النشر.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات PNP على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.3.5.63

تكوين إعدادات PNP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر متقدم من القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا المثال، يتم إستخدام SG350X-48MP.

الخطوة 2. أختر إدارة > PNP > إعدادات PNP.

خطوة 3. (إختياري) فحصت ال يمكن تدقيق صندوق في ال PNP دولة منطقة أن يمكن PNP.

ملاحظة: يتم تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي.

الخطوة 4. أخترت واحد من التالي خيار ل تحديد موقع تشكيل معلومة فيما يتعلق النقل بروتوكول أن يستعمل، ال PNP نادل عنوان، وال TCP ميناء أن يستعمل:

- الإعدادات الافتراضية — إذا تم إختيار هذا الخيار، يتم بعد ذلك أخذ إعدادات PNP من خيار DHCP رقم 43. إذا لم يتم تلقي بعض أو كل الإعدادات من خيار DHCP رقم 43، فسيتم إستخدام القيم الافتراضية التالية: افتراضي بروتوكول النقل HTTP، واسم DNS pnpserver لخادم PNP، والمنفذ المرتبط إما ب HTTP أو HTTPS.

ملاحظة: عند تحديد خيار الإعدادات الافتراضية، فإن كل الحقول في قسم نقل PNP يتم تخفيضها. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 11.

- إعدادات يدوية — ضبط البروتوكول يدويا لاستخدامه لنقل PNP. الإعداد الافتراضي هو منفذ 80 ل HTTP. في هذا المثال، يتم إختيار هذا الخيار.

يدخل خطوة 5. (إختياري) الرقم من ال TCP ميناء في ال TCP ميناء مجال. يتم إدخال هذا تلقائيا بواسطة النظام: 80 ل HTTP و 443 ل HTTPS. في هذا مثال، استعملت التقصير ميناء من 80.

الخطوة 6. (إختياري) أختر ما إذا كنت تريد تحديد خادم PNP حسب عنوان IP أو حسب الاسم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار حسب عنوان IP.

الخطوة 7. (إختياري) انقر فوق زر الاختيار IP Version Radio (إصدار IP المطلوب).

الخيارات هي:

- يشير الإصدار 6 — إلى نوع عنوان IPv6.

- يشير الإصدار 4 — إلى نوع عنوان IPv4. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 10.

الخطوة 8. (إختياري) إذا تم إختيار نوع عنوان IP الإصدار 6 في الخطوة 7، فانقر فوق نوع عنوان IPv6 المطلوب.

الخيارات هي:

- Link Local — يشير إلى عنوان IPv6 الذي يحدد المضيف بشكل فريد على إرتباط شبكة واحد.

- عمومي — يشير إلى عنوان IPv6 هو بث أحادي عالمي يمكن رؤيته والوصول إليه من الشبكات الأخرى. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 10.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الارتباط المحلي.

الخطوة 9. (إختياري) إذا تم إختيار نوع عنوان IPv6 المحلي للارتباط، أختر واجهة محلية للارتباط من القائمة المنسدلة للواجهة المحلية للارتباط.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN رقم 1.

الخطوة 10. أدخل عنوان IP لخادم SNTP أو اسمه. يعتمد التنسيق على نوع العنوان المحدد.

ملاحظة: في هذا المثال، 192.168.100.112 هو عنوان IP المستخدم.

الخطوة 11. قم بتكوين معلومات المستخدم المراد إرسالها في حزم PNP المرسلة إلى الخادم. حدد أحد الخيارات التالية:

- الإعدادات الافتراضية — عند تحديد هذا الخيار، يتم أخذ إعدادات اسم مستخدم وكلمة مرور PNP من خيار DHCP رقم 43. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 14.

- إعدادات يدوية — أخترت أن يشكل يدويا PNP username وكلمة. في هذا المثال، يتم إختيار هذا الخيار.

الخطوة 12. دخلت في المستعمل إسم مجال، ال username أن يكون دخلت في ال PNP ربط. في هذا المثال، يتم إستخدام Cisco.

الخطوة 13. دخلت في الكلمة مجال، الكلمة في إما يشفر أو نص عادي.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار نص عادي وإدخال كلمة مرور Cisco01234$.

الخطوة 14. قم بتكوين الفاصل الزمني لإعادة الاتصال بالثواني قبل محاولة إعادة توصيل جلسة العمل بعد فقدان الاتصال. في هذا المثال، يتم إختيار إستخدام الافتراضي الذي له القيمة الافتراضية 30 ثانية.

الخطوة 15. في حقل اكتشاف المهلة، أدخل وقت الانتظار بالثواني قبل محاولة الاكتشاف مرة أخرى بعد فشل اكتشاف خادم PNP. القيمة الافتراضية هي 60 ثانية.

الخطوة 16. في حقل العامل الأسي للمهلة، أدخل القيمة التي تقوم بتشغيل محاولة الاكتشاف بشكل أسي من خلال ضرب قيمة المهلة السابقة بقيمة أسية وتطبيق النتيجة كمهلة (إذا كانت القيمة أقل من الحد الأقصى لقيمة المهلة). في هذا المثال، يتم إستخدام القيمة الافتراضية ل 3.

الخطوة 17. أدخل القيمة القصوى للمهلة في حقل الحد الأقصى لمهلة الاكتشاف. يجب أن تكون القيمة أكبر من قيمة مهلة الاكتشاف.

الخطوة 18. دخلت في الجهاز الرقابة مهلة مجال، الفاصل الزمني لانتظار رد من PnP أو خادم ملف أثناء جلسة PNP نشطة، مثل أثناء عملية تنزيل ملف. في هذا المثال، يتم إستخدام 60 ثانية.

الخطوة 19. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات التي تم تكوينها.

الخطوة 20. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال PNP عملية إعداد على مفتاحك.