الهدف

اكتشاف الروابط أحادي الإتجاه (UDLD) هو بروتوكول من الطبقة 2 يمكن الأجهزة المتصلة من خلال كبلات إيثرنت ألياف ضوئية أو مزدوجة مجدولة من اكتشاف الروابط أحادي الإتجاه. يظهر الرابط أحادي الإتجاه عندما يتم إستقبال حركة مرور من جهاز مجاور بواسطة الجهاز المحلي، لكن لا يتم إستقبال حركة مرور البيانات من الجهاز المحلي بواسطة الجهاز المجاور.

الغرض من UDLD أن يكشف ميناء على أي مجاور لا يستلم حركة مرور من الأداة محلي ({mixed}unidirectional خطوة) وأن يعطل أن ميناء. كل يربط أداة ينبغي ساندت UDLD للبروتوكول أن يكشف بنجاح {mixed}unidirectional خطوة. إن فقط الأداة محلي يساند UDLD، لا يمكن للجهاز أن يكشف الحالة من الخطوة. في هذه الحالة، يتم تعيين حالة الارتباط على غير محدد. يمكن للمستخدم تكوين ما إذا كان يتم إيقاف تشغيل المنافذ في الحالة غير المحددة أو يتم فقط تشغيل الإعلامات.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات UDLD على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.3.5.63

شكلت UDLD عملية إعداد

تكوين إعدادات UDLD العمومية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر متقدم من القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا مثال، استعملت SG550XG-8F8T.

الخطوة 2. أخترت أيسر إدارة>UDLD>UDLD شامل عملية إعداد.

الخطوة 3. في حقل وقت الرسالة، أدخل الفاصل الزمني بين إرسال رسائل UDLD. هذا الحقل مناسب لكل من منافذ الألياف والنحاس. القيمة الافتراضية هي 15 ثانية.

الخطوة 4. أخترت واحد من التالي خيار ل ال fiber port UDLD تقصير دولة:

- معأق — UDLD معأق على كل ميناء من الأداة. يتم إختيار هذا الخيار بشكل افتراضي.

- عادي — يعطل المفتاح قارن إن الخطوة أحادي إتجاه. في حالة عدم تحديد الارتباط، يتم إصدار إخطار.

- عدواني — يعطل المحول واجهة إذا كان الرابط أحادي الإتجاه. إن يكون الرابط ثنائي إتجاه، المفتاح يعطل بعد ال UDLD معلومة وقت خارج. يتم وضع علامة على دولة المنفذ كغير محددة.

ملاحظة: هذه المنطقة ذات صلة فقط بمنافذ الألياف. ال UDLD حالة من نحاسي ميناء ينبغي كنت شكلت بشكل فردي في ال UDLD قارن عملية إعداد صفحة. للتعليمات، قفز إلى ال configure UDLD قارن عملية إعداد قسم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار عادي.

الخطوة 5. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات التي تم تكوينها.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال UDLD شامل عملية إعداد على مفتاحك.

تكوين إعدادات واجهة UDLD

أنت يستطيع استعملت ال UDLD قارن عملية إعداد صفحة من ال baser أداة مساعدة من المفتاح أن يغير ال UDLD دولة لميناء خاص. في هذه الصفحة، يمكن تعيين الحالة لمنافذ النحاس أو الألياف.

أن يشكل UDLD لقارن، اتبع هذا steps:

الخطوة 1. أخترت أيسر إدارة>UDLD>UDLD قارن عملية إعداد.

في ال UDLD ميناء يثبت طاولة، المعلومة يعرض ل كل ميناء على أي UDLD يكون مكنت أو إن أنت يتلقى يصفي فقط مجموعة معينة من ميناء، المعلومة يعرض ل أن مجموعة الميناء. يعرض الجدول المعلومات التالية:

- المنفذ — معرف المنفذ.

- دولة UDLD — الولايات المحتملة هي:

- تقصير — يستلم الميناء القيمة من ال fiber Port UDLD تقصير دولة في ال UDLD عملية إعداد صفحة.

- معأق — UDLD معأق افتراضيا على كل ليف ميناء من الأداة.

- normal — يعطل المفتاح قارن إن هو يكتشف أن الخطوة أحادي إتجاه. يصدر إخطارا إذا لم يتم تحديد الرابط.

- عدواني — يقوم المحول بإيقاف تشغيل واجهة إذا كان الارتباط أحادي الإتجاه. إن يكون الرابط ثنائي إتجاه، الأداة يعطل بعد ال UDLD معلومة وقت خارج. يتم وضع علامة على دولة المنفذ كغير محددة.

- حالة ثنائية الإتجاه — الولايات المحتملة هي:

- الكشف — يتم الآن تحديد أحدث حالة UDLD للمنفذ. لم ينقض وقت انتهاء الصلاحية بعد منذ التحديد الأخير (إن كان هناك واحد)، أو منذ أن بدأ UDLD يعمل على الميناء، بحيث أن الدولة لم تحدد بعد.

- ثنائي الإتجاه — يتم تلقي حركة المرور التي يتم إرسالها بواسطة الجهاز المحلي بواسطة جارتها، ويتم تلقي حركة المرور من المجاور بواسطة الجهاز المحلي.

- غير محدد — لا يمكن تحديد حالة الارتباط بين المنفذ ومنفذه المتصل إما لأنه لم يتم تلقي رسالة UDLD أو أن رسالة UDLD لم تحتوي على معرف الجهاز المحلي فيها.

- معطل (تقصير) — UDLD يتلقى يكون أعجزت على هذا ميناء.

- shutdown — تم إيقاف تشغيل المنفذ لأن ربطه مع الجهاز المتصل غير محدد في الوضع المتميز.

- خامل — المنفذ خامل.

- عدد الأجهزة المجاورة — عدد الأجهزة المتصلة التي تم اكتشافها.

الخطوة 2. (إختياري) لاختيار مرشح، أختر وحدة وانقر انتقال. في هذا مثال، أخترت ميناء من وحدة 1.

ملاحظة: إذا كان المحول جزءا من مكدس، فيمكنك عرض واجهات الوحدات الأخرى في المكدس باستخدام القائمة المنسدلة هذه.

الخطوة 3. في ال UDLD ميناء يثبت طاولة، طقطقت ال radio زر من القارن أنت تريد أن يشكل بعد ذلك طقطقت يحرر.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار منفذ XG2.

الخطوة 4. القارن يعرض منطقة ال ينتقي ميناء في ال UDLD ميناء يثبت طاولة. يمكنك إستخدام القوائم المنسدلة "الوحدة" و"المنفذ" لاختيار وحدة ومنفذ آخر لتكوينه، على التوالي.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم الاحتفاظ بالمنفذ XG2 للوحدة 1.

الخطوة 5. طقطقت ال UDLD دولة من ال UDLD دولة منطقة. إن يختار أنت تقصير، الميناء يستلم القيمة من ال fiber Port UDLD تقصير دولة في ال UDLD شامل عملية إعداد صفحة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار عادي.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 7. (إختياري) انقر فوق حفظ" لحفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال UDLD قارن عملية إعداد على مفتاحك.