الهدف

اكتشاف الاسترجاع (LBD) عبارة عن ميزة تحمي ضد حلقات التكرار من خلال إرسال حزم بروتوكول التكرار الحلقي عندما تحتوي على حماية تكرار حلقي ممكنة. عندما يرسل المفتاح أنشوطة بروتوكول ربط والميناء يستلم ال نفسه ربط، هو يعطل الميناء أن استلم الربط. على الرغم من التشابه مع بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، لا يعتمد LBD على بروتوكول STP. وضعت الميناء أن يستلم الأنشوطة على إيقاف عمل دولة. يتم بعد ذلك إرسال ملائمة، ثم يتم تسجيل الحدث.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.3.5.63

تمكين اكتشاف الاسترجاع على المحول

الخطوة 1. أختر ما إذا كنت تريد إدارة المحول أو إدارة الشبكة أم لا.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار إدارة المحول.

الخطوة 2. أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

الخطوة 3. انقر فوق القائمة المنسدلة وضع العرض ثم أختر خيارات متقدمة.

الخطوة 4. أخترت أيسر إدارة>loopback كشف عملية إعداد.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار تمكين اكتشاف الاسترجاع.

الخطوة 6. أدخل قيمة الفاصل الزمني للكشف.

ملاحظة: يتراوح النطاق الصالح من 10 إلى 60. القيمة الافتراضية هي 30. في هذا المثال، يتم إدخال 25.

الخطوة 7. طقطقة يطبق.

الخطوة 8. (إختياري) انقر فوق حفظ" لحفظ التكوين بشكل دائم.

تمكين اكتشاف الاسترجاع على المنفذ

الخطوة 1. في جدول إعداد منفذ اكتشاف الاسترجاع، انقر فوق زر الراديو الذي يتوافق مع المنفذ الذي يحتاج إلى التكوين.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار XG3.

الخطوة 2. انقر فوق تحرير.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار تمكين حالة اكتشاف الاسترجاع.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

الخطوة 5. انقر فوق حفظ لحفظ التكوين بشكل دائم.

الخطوة 6. تحقق من تمكين الحالة الإدارية لاكتشاف الاسترجاع.

الخطوة 7. (إختياري) كرر الخطوات لكل منفذ يحتاج إلى تمكين LBD.

يجب أن تكون قد تمكنت الآن من تمكين اكتشاف الاسترجاع بنجاح على المحول لديك.