الهدف

تحدد إعدادات مهلة جلسة العمل الخاملة الفاصل الزمني الذي يمكن لجلسات الإدارة أن تظل خاملة قبل أن تقوم بالمهلة. بمجرد الوصول إلى قيمة الوقت، يجب تسجيل الدخول مرة أخرى حتى تتمكن من إعادة إنشاء الاتصال للجلسات التالية:

- جلسة عمل HTTP

- جلسة عمل HTTPS

- جلسة عمل وحدة التحكم

- جلسة عمل Telnet

- جلسة SSH

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.3.0.130

تكوين إعدادات مهلة جلسة العمل الخاملة

الخطوة 1. login إلى المفتاح.

الخطوة 2. أختر إدارة > مهلة جلسة العمل الخاملة.

الخطوة 3. أختر وقت انتهاء مهلة جلسة عمل HTTP من القائمة المنسدلة المطابقة. إذا ظل المستعرض خاملا لأكثر من قيمة المهلة المحددة، فإن المحول يغلق الجلسة. القيمة الافتراضية هي 10 دقائق. في هذا المثال، يتم إختيار 30 دقيقة لمهلة جلسة عمل HTTP.

الخطوة 4. أختر وقت انتهاء مهلة جلسة عمل HTTPS من القائمة المنسدلة المطابقة. إذا ظل المستعرض خاملا لأكثر من قيمة المهلة المحددة، فإن المحول يغلق الجلسة. القيمة الافتراضية هي 10 دقائق. في هذا المثال، يتم إختيار 30 لمهلة جلسة عمل HTTPS.

الخطوة 5. أختر وقت انتهاء مهلة جلسة عمل وحدة التحكم من القائمة المنسدلة المطابقة. إذا ظلت جلسة عمل وحدة التحكم خاملة لأكثر من قيمة المهلة المحددة، سيقوم المحول بإغلاق الجلسة. القيمة الافتراضية هي 10 دقائق. في هذا المثال، لا يتم إختيار "أبدا" لمهلة جلسة عمل وحدة التحكم.

الخطوة 6. أختر وقت انتهاء مهلة جلسة عمل Telnet من القائمة المنسدلة المطابقة. جلسة عمل برنامج Telnet هي اتصال عن بعد بشبكة معينة. إذا ظلت جلسة عمل برنامج Telnet خاملة لأكثر من قيمة المهلة المحددة، فإن المحول يغلق الجلسة. القيمة الافتراضية هي 10 دقائق. في هذا المثال، يتم إختيار 30 دقيقة لمهلة جلسة عمل Telnet.

الخطوة 7. أختر وقت انتهاء مهلة جلسة SSH من القائمة المنسدلة المطابقة. جلسة SSH هي اتصال عن بعد بشبكة معينة ولكنها، على عكس برنامج Telnet، توفر التشفير. إذا ظلت جلسة SSH خاملة لأكثر من قيمة المهلة المحددة، سيقوم المحول بإغلاق الجلسة. القيمة الافتراضية هي 10 دقائق. في هذا المثال، يتم إختيار 30 دقيقة لمهلة جلسة SSH.

الخطوة 8. طقطقة يطبق.

الخطوة 9. (إختياري) انقر فوق حفظ.

أنت سوفت الآن يتلقى شكلت الخامل جلسة تعطيل عملية إعداد على المفتاح.