الهدف

يتم حفظ جميع التكوينات التي تمت في المحول في ملف التكوين الجاري تشغيله والذي يكون متطايرا ولا يتم الاحتفاظ به بين عمليات إعادة التمهيد. للحفاظ على التكوين بين عمليات إعادة التمهيد، يجب نسخ ملف التكوين الجاري تشغيله إلى ملف تكوين بدء التشغيل بعد إكمال جميع التغييرات التي قمت بها.

يسمح بالتركيبات التالية لنسخ أو تكرار أنواع الملفات الداخلية:

- من التكوين الجاري تشغيله إلى تكوين بدء التشغيل.

- من تكوين بدء التشغيل إلى التكوين الجاري تشغيله.

- من التكوين المرئي إلى التكوين الجاري تشغيله أو تكوين بدء التشغيل.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية نسخ ملفات التكوين على محول ما أو تكرارها.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تنزيل ملف تكوين على المحول أو نسخه إحتياطيا، انقر هنا. للحصول على تعليمات حول كيفية تحديث ملفات التكوين، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.3.0.130

نسخ ملفات التكوين أو نسخها

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco.

ملاحظة: إذا كنت قد قمت بالفعل بتغيير كلمة المرور أو قمت بإنشاء حساب جديد، فأدخل بيانات الاعتماد الجديدة بدلا من ذلك.

الخطوة 2. انقر فوق إدارة > إدارة الملفات > عمليات الملفات.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا مثال، SG350X-48MP استعملت مفتاح.

الخطوة 3. انقر فوق زر تكرار الاختيار لنسخ ملف تكوين إلى ملف تكوين آخر.

الخطوة 4. في منطقة اسم الملف المصدر، انقر زر إختيار نوع الملف الذي تريد تكراره. يحتفظ المحول بملفات التكوين التالية.

- جار تشكيل — التشكيل مبرد أن يحتوي التشكيل حالي، بما في ذلك أي تغير يطبق في أي إدارة جلسة منذ آخر إعادة تمهيد.

- تكوين بدء التشغيل — ملف التكوين الذي يتم حفظه في ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة).

- Mirror Configuration — يتم حفظ ملف التكوين الجاري تشغيله تلقائيا إلى نوع ملف التكوين المتطابق إذا لم يتم تعديله لمدة 24 ساعة على الأقل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار تشغيل التكوين.

الخطوة 5. في منطقة اسم الملف الوجهة، انقر زر الخيار الذي يتوافق مع ملف التكوين الذي سيتم الكتابة فوقه بواسطة ملف التكوين المصدر. يمكن تحديد ملفات تكوين بدء التشغيل والتشغيل فقط، ولا يمكن إستبدال ملف تكوين بنفسه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار تكوين بدء التشغيل. سيتم حفظ جميع الإعدادات التي تم تكوينها في المحول في ملف تكوين بدء التشغيل.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق لبدء العملية. سيكتب الملف المصدر فوق الملف الهدف.

بمجرد انتهاء العملية، سيتم عرض رسالة نجاح في صفحة "عمليات الملفات".

يجب أن تكون قد قمت الآن بمضاعفة ملف تكوين على المحول لديك بنجاح.