الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول إدارة شبكة يساعد على تسجيل المعلومات وتخزينها ومشاركتها حول الأجهزة الموجودة في الشبكة. وهذا يساعد المسؤول على معالجة مشكلات الشبكة. يستخدم SNMP قواعد معلومات الإدارة (MIB) لتخزين المعلومات المتاحة بطريقة هرمية. يتم إستخدام مجموعات SNMP لتجميع مستخدمي SNMP استنادا إلى امتيازات الوصول والتخويل إلى طرق عرض SNMP مختلفة في قواعد معلومات الإدارة. يتم تعريف كل مجموعة من مجموعات SNMP بشكل فريد بمجموعة من اسم المجموعة ومستويات الأمان.

يشرح هذا المستند كيفية إنشاء مجموعة SNMP وتكوينها باستخدام واجهة سطر الأوامر للمحول. يفترض أنه قد تم تكوين طرق عرض SNMP بالفعل للجهاز.

كما يمكن تكوين مجموعات SNMP من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول. للحصول على تعليمات، ارجع إلى تكوين مجموعات بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) على محول ما.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 - SX300 و SX500

- 2.2.8.04 - SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين مجموعات SNMP على محول ما

الخطوة 1

ينفذ ال CLI من المفتاح.

في هذا المثال، PuTTY هو التطبيق المستخدم للوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) للمحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا قمت بتخصيص بيانات الاعتماد الخاصة بك، فاستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

الخطوة 2

انتقل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال الأمر التالي:

Switch350X#configure terminal

الخطوة 3

إنشاء مجموعة SNMP باستخدام الصياغة التالية:

مجموعة خوادم Snmp GroupName{{v1/v2/v3 {{noauth/auth/priv}}[notifyShowView]}[read read readView] [write writeView].

أين:

- اسم المجموعة المجموعة - هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تحديد اسم المجموعة. يمكن أن يكون طول اسم المجموعة من 1 إلى 30 حرفا.

- v1 - يستخدم هذا الخيار نموذج أمان SNMP الإصدار 1.

- v2 - يستخدم هذا الخيار نموذج الأمان SNMP الإصدار 2

- v3 - يستخدم هذا الخيار نموذج أمان SNMP الإصدار 3.

- noauth - يحدد هذا الخيار أنه لن يتم إجراء أي مصادقة للحزم. لا ينطبق هذا الخيار إلا على نموذج أمان SNMPv3.

- المصادقة - يحدد هذا الخيار أنه سيتم إجراء مصادقة الحزمة بدون تشفير. لا ينطبق هذا الخيار إلا على نموذج أمان SNMPv3.

- priv - يحدد هذا الخيار أنه سيتم إجراء مصادقة الحزمة مع التشفير. لا ينطبق هذا الخيار إلا على نموذج أمان SNMPv3.

- notify notifyview - (إختياري) يحدد هذا الخيار اسم العرض الذي يتيح إنشاء معلومات أو ملائمة. الإعلام هو فخ يتطلب الإقرار. يتوفر هذا الخيار فقط على نموذج أمان SNMPv3.

- قراءة read readView - (إختياري) يحدد هذا الخيار اسم العرض الذي يمكن العرض فقط. يمكن أن يتراوح طول اسم العرض بين 1 و 30 حرفا.

- كتابة WriteView - (إختياري) يحدد هذا الخيار اسم العرض الذي يمكن من تكوين العامل. يمكن أن يكون اسم العرض من 1 إلى 30 حرفا.

Switch350X#snmp-server group CiscoTestUsers v3 auth notify Cisco1234$ read

في هذا المثال، يتم إدخال مصادقة CiscoTestUsers v3 الخاصة بمجموعة خوادم Snmp لإعلام Cisco1234$ read.

الخطوة 4

تحقق من مجموعة SNMP باستخدام الأمر التالي:

Switch350X#show snmp groups

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات مجموعة SNMP من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر) الخاصة بالمحول.